Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

1. Configurar dois chassis Catalyst 9600 independentes para configuração virtual quad-supervisor em sentido empilhado

2. Migrar da configuração virtual empilhadeira com dois supervisores para a configuração virtual empilhadeira com quatro supervisores

2.1 Migração sem tempo quando um chassi C9600 sobressalente está disponível

2.2 Migração sem tempo quando um chassi C9600 sobressalente não está disponível

2.3 Migrar com tempo de inatividade

Introduction

O objetivo deste documento é ajudar a configurar dois switches Catalyst 9600 executando as versões 16.11.X ou 16.12.X do IOS-XE para a configuração Virtual Stackwise do Quad-supervisor na versão 17.X do IOS-XE.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Stackwise Virtual

Alta disponibilidade usando redundância de supervisor quádruplo

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. A configuração virtual do Quad-Supervisor Stackwise pode ser configurada em qualquer chassi do Catalyst 9600 executando o IOS XE versão 17.2.X ou superior. As saídas de exemplo neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Chassi Catalyst 9606 executando C9600-SUP-1

- IOS-XE versão 17.2.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco StackWise Virtual é uma tecnologia de virtualização de sistema de rede que emparelha dois switches em um switch virtual. Os switches na configuração virtual Cisco StackWise simplificam a eficiência operacional com um único plano de controle e gerenciamento, largura de banda do sistema dimensionada com plano de encaminhamento distribuído e auxiliam na criação de redes resilientes usando o design de rede recomendado pela Cisco.

Aqui estão diferentes opções de configuração de alta disponibilidade disponíveis em um switch Catalyst 9600.

Alta disponibilidade do supervisor independente/redundante

Configuração de chassi único sem configuração Virtual Stackwise. Essa configuração utiliza supervisor duplo em um chassi para alta disponibilidade. No Catalyst 9600, este é suportado pela versão IOS-XE 16.11 em diante.

2-Supervisor Stackwise Virtual

A configuração virtual empilhável é formada entre dois chassis Catalyst 9600 com um único supervisor em cada chassi. No Catalyst 9600, é compatível com IOS-XE versão 16.12 e posteriores.

Quad-SUP Stackwise Virtual

A configuração virtual empilhável é formada entre dois chassis Catalyst 9600 com dois supervisores em cada chassi. No Catalyst 9600, esse é o IOS-XE versão 17.2 posterior suportado. Esta é a configuração em que este documento se concentrará.

Terminology

Stackwise-A - supervisor ativo da configuração virtual Stackwise.

Stackwise-S - supervisor em standby da configuração virtual Stackwise.

ICA - Mecanismo supervisor ativo no chassi.

ICS - Mecanismo supervisor em standby do chassi.

Configurar

A migração para o Quad-Supervisor Stackwise Virtual depende da configuração atual dos switches C9600. Siga o procedimento correto abaixo dependendo da configuração existente.

1. Configurar dois chassis Catalyst 9600 independentes para Quad-Supervisor Configuração virtual em pilha

Observação: as etapas abaixo devem ser seguidas somente se atualmente ambos os switches C9600 estão sendo executados como independentes com supervisores duplos em cada chassi e não estão configurados para Stackwise Virtual.

1. Se ainda não estiver em execução no IOS-XE versão 17.2.X , atualize ambos os switches individualmente para o IOS-XE versão 17.2.X no modo INSTALL.

2. Certifique-se de que o supervisor no slot 3 esteja ATIVO em ambos os chassis antes de prosseguir com a conversão Virtual Stackwise. Esta etapa é importante.

3. Configure o Stackwise Virtual entre os chassis e recarregue. Use as etapas listadas aqui.

Depois de concluído, dois switches C9600 estarão disponíveis na configuração virtual empilhável com quatro supervisores.

2. Migrar da configuração virtual empilhadeira com dois supervisores para a configuração virtual empilhadeira com quatro supervisores

As opções abaixo devem ser seguidas somente se dois chassis C9606 estiverem pré-configurados para Virtual Stackwise usando um único mecanismo supervisor em cada chassi.  Há mais de uma maneira de fazer isso, dependendo da viabilidade de ter tempo de inatividade e disponibilidade de chassi sobressalente para atualizar os supervisores de In-Chassis Standby (ICS).

2.1 Migração sem tempo quando um chassi C9600 sobressalente está disponível

Note: Siga estas etapas se ambos os chassis estiverem pré-configurados para 2-Supervisor Stackwise Virtual com um único supervisor em cada chassi e o In-Chassis Standby Supervisor Engine (ICS) não estiver instalado ainda. Esta etapa exige que o ICS já esteja executando IOS-XE Versão 17.2 (ou superior) ou um chassi sobressalente para atualizar o ICS para IOS-XE Versão 17.2 (ou superior) em uma etapa separada.

1. Se o ICS ainda não estiver na versão 17.2 do IOS-XE (ou superior), use o chassi C9600 sobressalente para atualizar o ICS para a versão 17.2.X do IOS-XE (igual ao ICA) no modo INSTALL.

2. Atualize a configuração virtual em pilha com 2 supervisores para a versão 17.2 do IOS-XE (ou superior) no modo INSTALL, se ainda não tiver sido feito.

3. Quando o Switch com dois supervisores for ativado no IOS-XE Versão 17.2 (ou superior), insira o ICS em ambos os chassis. O ICS será inicializado e fará parte do Quad-Sup.

Depois de concluído, dois switches C9600 estarão disponíveis na configuração virtual empilhável com quatro supervisores.

2.2 Migração sem tempo quando um chassi C9600 sobressalente não está disponível

Note: Siga estas etapas se ambos os chassis C9600 já estiverem configurados para 2-Supervisor Stackwise Virtual com ICS no modo de redefinição (na versão 16.12 do IOS-XE) ou ICS ainda não estiverem instalados e não houver chassi sobressalente para atualizar o ICS para o IOS-XE versão 17.x.

1. Se inserido, retire os supervisores do ICS de ambos os chassis.

2. Atualize a configuração virtual em pilha com 2 supervisores para a versão 17.2 do IOS-XE (ou superior) no modo INSTALL, se ainda não tiver sido feito.

3. O recurso de atualização automática de software está ativado por padrão. Se isso tiver sido removido, habilite o recurso.

C9600-SVL-Active(config)# software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active# show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. Insira os supervisores do ICS e estabeleça uma sessão de console. Imediatamente após a inserção, pressione Ctrl+C no teclado até que a inicialização seja interrompida e um prompt rommon seja exibido. Este passo é muito importante.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

Note: Execute as etapas de 5 a 7 somente se o módulo supervisor do ICS tiver sido usado anteriormente em uma configuração Virtual Stackwise. Caso contrário, vá para a Etapa 8.

5. Procure qualquer variável de rommon Stackwise-Virtual. Essas variáveis começam com D_STACK. Por exemplo:

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

6. Desative todas as variáveis acima.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. Procure a variável "SWITCH_NUMBER=1". Se o número do switch for 2, defina a variável como 1. Se já for 1, vá para a próxima etapa.

rommon 1 > set

SWITCH_NUMBER=2

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

8. Defina essa variável para inicializar manualmente o supervisor.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

9. Inicialize manualmente o supervisor ICS no modo de pacote no IOS-XE versão 17.x usando um pen drive USB. Não altere a variável de inicialização em rommon. Basta inicializá-lo manualmente do rommon como abaixo.

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

10. O supervisor será redefinido à medida que for convertido do modo autônomo para stackwise. Vai cair novamente em rommon.

11. Desative a inicialização manual para ativar a inicialização automática.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

12. Novamente, inicialize manualmente o supervisor do ICS no IOS-XE versão 17.x (como a etapa 9) usando um pen drive USB. Não altere a variável de inicialização em rommon. Basta inicializá-lo manualmente do rommon. Isso inicializará o ICS no modo PACOTE.

13. O upgrade automático de software cuidará automaticamente da atualização do supervisor do ICS no IOS-XE versão 17.x no modo INSTALL e reiniciará os supervisores do ICS para entrar no modo Route Processor Redundancy (RPR).  No IOS-XE versão 17.2, o ICS no comutador ativo virtual empilhado será atualizado automaticamente através da atualização automática (consulte a etapa 3). No entanto, o ICS no switch de standby precisará ser atualizado manualmente, emitindo a "instalação de atualização automática" no console do switch ativo (como abaixo) depois que o ICS no chassi ativo terminar de inicializar no modo de instalação.

C9600-SVL-Active# install autoupgrade

Depois de concluído, dois switches C9600 estarão disponíveis na configuração virtual empilhável com quatro supervisores.

2.3 Migrar com tempo de inatividade

Note: Siga estas etapas se ambos os switches C9600 já estiverem configurados para a configuração virtual 2-Supervisor Stackwise com um único supervisor em cada chassi (SUP nº 1 e SUP nº 2), o ICS ainda não está instalado (SUP nº 3 e SUP nº 4) e não há chassi sobressalente para atualizar o código ICS para 17.x. Esse método envolve tempo de inatividade.

1. Faça o upgrade do 2-Supervisor Stackwise Virtual para IOS-XE versão 17.x no modo INSTALL e assegure que o Stackwise Virtual esteja ativo após o upgrade.

2. Desligue um chassi Stackwise-Virtual - diga SWITCH-2.  O tráfego que passa pelo SWITCH-2 começará a passar pelo SWITCH-1 se a rede downstream estiver conectada por meio de um etherchannel de vários chassis. Esse failover envolverá um pequeno acerto no tráfego.

3. Retire o supervisor (SUP nº 2) que estava no modo Virtual Stackwise do SWITCH-2 e mantenha-o seguro.

4. Remova as placas de linha do SWITCH-2, mas deixe-as no chassi. Essa etapa evitará qualquer impacto nos dispositivos downstream.

Note: Com as placas de linha não encaixadas, há uma chance de o sistema desligar devido ao resfriamento insuficiente se mantido nesse estado por muito tempo. Execute as próximas etapas (etapa 5 em diante) o mais rápido possível.

5. Insira os "novos" mecanismos de supervisão neste chassi (SUP nº 3 e SUP nº 4). Ligue-os e atualize-os para IOS-XE versão 17.x (no modo de alta disponibilidade de supervisor autônomo/redundante) usando os comandos Install.

6. Retire os supervisores do Switch 2 (SUP #3 e SUP #4) e instale o supervisor original (SUP #2) da etapa 3 e insira todas as placas de linha novamente.

7. O supervisor do Switch 2 inicializará como Standby. Aguarde até que o supervisor se torne Stackwise Virtual standby, todas as placas de linha estejam ativadas e o tráfego faça a reconvergência.

8. Insira os novos supervisores ICS (SUP nº 3 e SUP nº 4), um em cada chassi e deixe que eles inicializem.

Depois de concluído, dois switches C9600 estarão disponíveis na configuração virtual empilhável com quatro supervisores.