Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Opção 1: Limpar modo de Pilha

Passo 1: Limpar o modo de pilha

Passo 2: Recarregar a pilha

Passo 3: Verificar

Opção 2: Atribuir Switch com a Função de Standby

Passo 1: Configurar o Switch 2 como standby

Passo 2: Recarregar a pilha

Passo 3: Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de uma pilha de switches Catalyst 9000 que não têm a função Standby.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Compreensão básica das tecnologias de LAN Switching

- Familiaridade com os modelos de switch Catalyst 9000

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hardware: Switches Cisco Catalyst 9000 Series

- Versão de software: Cisco IOS XE

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A redundância 1:1 é usada para atribuir funções ativas e em standby a switches específicos na pilha. Isso substitui o algoritmo de seleção de função N+1 tradicional, no qual qualquer switch da pilha pode estar ativo ou em espera. Na redundância 1:1, o gerenciador de pilha determina a função ativa e em espera para um switch específico, com base na variável ROMMON flash. O algoritmo atribui um switch como ativo, outro switch como standby, designando todos os switches restantes na pilha como membros. Quando um switch ativo é reinicializado, ele se torna standby e o switch standby existente se torna o novo ativo. Os switches membros existentes permanecem no mesmo estado.

Em um ambiente de rede que usa switches Cisco Catalyst 9000 Series, foi observado um problema em que a função de switch em standby está ausente. Este documento fornece uma análise detalhada do problema e as etapas para resolvê-lo.

Problema

O problema foi identificado quando a pilha de switches não tem a função de espera.

Esta é a saída mostrando o problema:

Switch#show switch

Switch/Stack Mac Address : 8c44.a5a4.9d00 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W   Current

Switch#   Role    Mac Address     Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1       Active   8c44.a5a4.9d00     15     V03     Ready

2       Member   8c44.a5a5.2380     14     V03     Ready                 <<< Missing Standby Mode

Nas variáveis ROMMON, este valor foi observado:

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=1_0                 <<< This indicates that switch 1 is Active and no switch is marked for the Standby role

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Essa variável pode estar presente em todos os membros da pilha ou apenas em um. Pode causar problemas em ambos os casos.

Solução

Opção 1: Limpar modo de Pilha

O modo de pilha precisa ser limpo nos switches da pilha. Siga estas etapas:

Passo 1: Limpar o modo de pilha

Switch# switch clear stack-mode

WARNING: Clearing the chassis HA configuration will result in both the chassis move into Stand Alone mode. This involves reloading the standby chassis

after clearing its HA configuration and coming up with all interfaces in shutdown mode. Do you wish to continue? [y/n]? [yes]: yes

Switch# copy running-config startup-config

Passo 2: Recarregar a pilha

Switch# reload

Passo 3: Verificar

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=0_0                 <<< This indicate that no switch in the stack is marked as Active nor Standby. The switch will choose them upon booting

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Esse é o valor padrão em que a pilha escolhe a função ativa e a função em espera com base na prioridade. Se o modo de pilha não tiver sido alterado no switch anteriormente, a variável "STACK_1_1" não será exibida nas variáveis ROMMON, indicando que o valor está no padrão (STACK_1_1=0_0).

Opção 2: Atribuir Switch com a Função de Standby

Você pode usar o comando switch switch switch-number role para definir o switch em espera no modo de pilha 1:1. A pilha opera no modo de pilha 1:1 com o ativo ou standby especificado após a reinicialização. Neste exemplo, o switch 2 recebe a função de standby.

Passo 1: Configurar o Switch 2 como standby

Switch# switch 2 role standby

WARNING: Changing the switch role may result in redundancy mode being configured to 1+1 mode for this stack. If the configured Active or Standby switch numbers do not boot up, then the stack will not be able to boot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

Passo 2: Recarregar a pilha

Switch# reload

Passo 3: Verificar

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=1_2                 <<< This indicates that switch 1 is Active and switch 2 is the Standby

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco

- Gerenciador de pilha e Guia de configuração de alta disponibilidade