Contents

Introdução

Informações de Apoio

Terminologia

CoPP do Catalyst 9000

Implementação de CoPP

Política padrão

Ajustar CoPP

Troubleshooting

Metologia

Comandos show úteis

Determine a utilização geral e histórica

Verificar Políticas de Plano de Controle

Coletar informações sobre tráfego direcionado

Inspecionar o tráfego vinculado à CPU

Cenários comuns

Perda intermitente de ICMP (ping) para o IP local

Redirecionamentos ICMP altos e operação DHCP lenta

Outros recursos

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas e validar a integridade do plano de controle nos switches da família Catalyst 9000 que executam o Cisco IOS® XE.

Informações de Apoio

O principal trabalho de um switch é encaminhar pacotes o mais rápido possível. A maioria dos pacotes é encaminhada no hardware, mas determinados tipos de tráfego devem ser manipulados pela CPU do sistema. O tráfego que chega à CPU é tratado o mais rápido possível. Espera-se que uma certa quantidade de tráfego seja vista na CPU, mas uma superabundância leva a problemas operacionais. A família de switches Catalyst 9000 incorpora um mecanismo robusto de Políticas de Plano de Controle (CoPP - Control Plane Policing) por padrão para evitar problemas causados pela saturação do tráfego da CPU.

Problemas inesperados surgem em certos casos de uso em função da operação normal. A correlação entre causa e efeito não é óbvia às vezes, o que torna o problema difícil de abordar. Este documento fornece ferramentas para validar a integridade do plano de controle e fornece um fluxo de trabalho sobre como abordar problemas que envolvem o caminho de inserção ou punt do plano de controle. Ele também fornece vários cenários comuns com base nos problemas observados no campo.

Tenha em mente que o caminho de punt da CPU é um recurso limitado. Os switches modernos de encaminhamento de hardware podem lidar com um volume de tráfego exponencialmente maior. A família de switches Catalyst 9000 suporta aproximadamente 19.000 pacotes por segundo (pps) agregados na CPU a qualquer momento. Exceda esse limite, e o tráfego pontuado é policiado sem peso.

Terminologia

- Forwarding Engine Driver (FED): este é o coração do switch Cisco Catalyst e é responsável por toda a programação/encaminhamento de hardware

- IOSd: Este é o daemon Cisco IOS que é executado no kernel Linux. Ele é executado como um processo de software dentro do kernel

- Packet Delivery System (PDS): essa é a arquitetura e o processo de como os pacotes são entregues de e para os vários subsistemas. Como exemplo, ele controla como os pacotes são entregues do FED ao IOSd e vice-versa

- Plano de Controle (CP):O plano de controle é um termo genérico usado para agrupar as funções e o tráfego que envolvem a CPU do Switch Catalyst. Isso inclui o tráfego como o Spanning Tree Protocol (STP), o Hot Standby Router Protocol (HSRP) e os protocolos de roteamento que são destinados ao switch ou enviados do switch. Isso também inclui protocolos da camada de aplicação como Secure Shell (SSH) e Simple Network Management Protocol (SNMP) que devem ser tratados pela CPU

- Plano de dados (DP):Normalmente, o plano de dados abrange os ASICs de hardware e o tráfego que é encaminhado sem assistência do Plano de controle

- Punt:Pacote de controle de protocolo de entrada que interceptou no DP enviado ao CP para processá-lo

- Inserir:pacote de protocolo gerado pelo CP enviado ao DP para saída em interface(s) de E/S

- LSMPI:Interface de Pontuação de Memória Compartilhada do Linux

CoPP do Catalyst 9000

A base da proteção da CPU na família de switches Catalyst 9000 é o CoPP. Com o CoPP, uma política de Qualidade de Serviço (QoS) gerada pelo sistema é aplicada no caminho de punt/inserção da CPU. O tráfego vinculado à CPU é agrupado em várias classes diferentes e, subsequentemente, mapeado nos vigilantes de hardware individuais associados à CPU. Os vigilantes evitam a saturação da CPU por uma classe específica de tráfego.

Implementação de CoPP

O tráfego vinculado à CPU é classificado em filas. Essas filas/classes são definidas pelo sistema e não podem ser configuradas pelo usuário. Os vigilantes são configurados no hardware. A família Catalyst 9000 suporta 32 vigilantes de hardware para 32 filas.

Os valores específicos diferem de plataforma para plataforma. Em geral, há 32 filas definidas pelo sistema. Essas filas se relacionam a mapas de classe, que se relacionam a índices de vigilante. Os índices do vigilante têm uma taxa de vigilante padrão. Essa taxa é configurável pelo usuário, embora as alterações na política de CoPP padrão aumentem a susceptibilidade a um impacto inesperado no serviço.

Valores definidos pelo sistema para CoPP

Nomes dos mapas de classe

Índice do vigilante (Nº do vigilante)

Filas de CPU (Nº da fila)

system-cpp- police-data

WK_CPP_POLICE_DATA(0)

WK_CPU_Q_ICMP_GEN(3)

WK_CPU_Q_BROADCAST(12)

WK_CPU_Q_ICMP_REDIRECT(6)

system-cpp-police-l2- control

WK_CPP_POLICE_L2_ CONTROL(1)

WK_CPU_Q_L2_CONTROL(1)

system-cpp-police-routing-control

WK_CPP_POLICE_ROUTING_CONTROL(2)

WK_CPU_Q_ROUTING_CONTROL(4)

WK_CPU_Q_LOW_LATENCY (27)

system-cpp-police-control-low-priority

WK_CPP_POLICE_CO NTROL_LOW_PRI(3)

WK_CPU_Q_GENERAL_PUNT(25)

system-cpp-police-punt-webauth

WK_CPP_POLICE_PU NT_WEBAUTH(7)

WK_CPU_Q_PUNT_WEBAUTH(22)

system-cpp-police- controle-de-topologia

WK_CPP_POLICE_TOPOLOGY_CONTROL(8)

WK_CPU_Q_TOPOLOGY_CONTROL(15)

system-cpp-police- multicast

WK_CPP_POLICE_MULTICAST(9)

WK_CPU_Q_TRANSIT_TRAFFIC(18)

WK_CPU_Q_MCAST_DATA(30)

system-cpp-police-sys- data

WK_CPP_POLICE_SYS _DATA(10)

WK_CPU_Q_LEARNING_CACHE_OVFL(13)

WK_CPU_Q_CRYPTO_CONTROL(23)

WK_CPU_Q_EXCEPTION(24)

WK_CPU_Q_EGR_EXCEPTION(28)

WK_CPU_Q_NFL_SAMPLED_DATA(26)

WK_CPU_Q_GOLD_PKT(31)

WK_CPU_Q_RPF_FAILED(19)

system-cpp-police-dot1x-auth

WK_CPP_POLICE_DOT1X(11)

WK_CPU_Q_DOT1X_AUTH(0)

system-cpp-police- protocol-snooping

WK_CPP_POLICE_PR(12)

WK_CPU_Q_PROTO_SNOOPING(16)

system-cpp-police-sw-forward

WK_CPP_POLICE_SW_FWD (13)

WK_CPU_Q_SW_FORWARDING_Q(14)

WK_CPU_Q_LOGGING(21)

WK_CPU_Q_L2_LVX_DATA_PACK(11)

system-cpp-police-forus

WK_CPP_POLICE_FORUS(14)

WK_CPU_Q_FORUS_ADDR_RESOLUTION(5)

WK_CPU_Q_FORUS_TRAFFIC(2)

system-cpp-police- multicast-end-station

WK_CPP_POLICE_MULTICAST_SNOOPING(15)

WK_CPU_Q_MCAST_END_STATION_SERVICE(20)

system-cpp-default

WK_CPP_POLICE_DEFAULT_POLICER(16)

WK_CPU_Q_DHCP_SNOOPING(17)

WK_CPU_Q_UNUSED(7)

WK_CPU_Q_EWLC_CONTROL(9)

WK_CPU_Q_EWLC_DATA(10)

system-cpp-police-stackwise-virt-control

WK_CPP_STACKWISE_VIRTUAL_CONTROL(5)

WK_CPU_Q_STACKWISE_VIRTUAL_CONTROL (29)

system-cpp-police-l2lvx-control

WK_CPP_ L2_LVX_CONT_PACK(4)

WK_CPU_Q_L2_LVX_CONT_PACK(8)

Cada fila está relacionada a um tipo de tráfego ou a um conjunto específico de recursos. Esta não é uma lista completa:

Filas de CPU e recursos associados

Filas de CPU (Nº da fila)

Recurso(s)

WK_CPU_Q_DOT1X_AUTH(0)

Autenticação baseada em porta IEEE 802.1x

WK_CPU_Q_L2_CONTROL(1)

Dynamic Trunking Protocol (DTP)

Protocolo VLAN Trunking (VTP)

Port Aggregation Protocol (PAgP)

Protocolo de sinalização de informações do cliente (CISP)

Protocolo de retransmissão de sessão de mensagem

Protocolo de Registro de VLAN Múltiplo (MVRP)

Rede Móvel Metropolitana (MMN)

Protocolo LLDP

Detecção de enlace unidirecional (UDLD)

LACP (Link Aggregation Control Protocol, protocolo de controle de agregação de link)

Cisco Discovery Protocol (CDP)

STP (Spanning Tree Protocol)

WK_CPU_Q_FORUS_TRAFFIC(2)

Host como Telnet, Pingv4 e Pingv6 e SNMP

Detecção de keepalive / loopback

Inicie o protocolo IKE (Internet Key Exchange) (IPSec)

WK_CPU_Q_ICMP_GEN(3)

ICMP - destino inalcançável

ICMP-TTL expirado

WK_CPU_Q_ROUTING_CONTROL(4)

Routing Information Protocol versão 1 (RIPv1)

RIPv2

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

Protocolo de gateway de borda (BGP)

PIM-UDP

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

Hot Standby Router Protocol versão 1 (HSRPv1)

HSRPv2

Protocolo de balanceamento de carga do gateway (GLBP)

Protocolo de distribuição de rótulo (LDP - Label Distribution Protocol)

Protocolo de Comunicação de Cache de Web (WCCP - Web Cache Communication Protocol)

RIPng (Routing Information Protocol, protocolo de informações de roteamento de próxima geração)

Abra o protocolo OSPF

Open Shortest Path First versão 3(OSPFv3)

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol versão 6 (EIGRPv6)

DHCPv6

Multicast independente de protocolo (PIM)

Protocol Independent Multicast versão 6 (PIMv6)

Protocolo de Roteador de Hot Standby de próxima geração (HSRPng)

Controle de IPv6

Manutenção de atividade do Generic Routing Encapsulation (GRE)

Pont de conversão de endereço de rede (NAT)

Sistema intermediário para sistema intermediário (IS-IS)

WK_CPU_Q_FORUS_ADDR_RESOLUTION(5)

Address Resolution Protocol (ARP)

Propaganda de vizinho IPv6 e solicitação de vizinho

WK_CPU_Q_ICMP_REDIRECT(6)

redirecionamento de Internet Control Message Protocol (ICMP)

WK_CPU_Q_INTER_FED_TRAFFIC(7)

Inserção de domínio de bridge da camada 2 para comunicação interna.

WK_CPU_Q_L2_LVX_CONT_PACK(8)

Pacote XID (Exchange ID)

WK_CPU_Q_EWLC_CONTROL(9)

Controlador sem fio integrado (eWLC) [Controle e provisionamento de pontos de acesso sem fio (CAPWAP) (UDP 5246)]

WK_CPU_Q_EWLC_DATA(10)

Pacote de dados eWLC (dados CAPWAP, UDP 5247)

WK_CPU_Q_L2_LVX_DATA_PACK(11)

Pacote unicast desconhecido apontado para solicitação de mapa.

WK_CPU_Q_BROADCAST(12)

Todos os tipos de broadcast

WK_CPU_Q_OPENFLOW(13)

Estouro de cache de aprendizagem (Camada 2 + Camada 3)

WK_CPU_Q_CONTROLLER_PUNT(14)

Dados - lista de controle de acesso (ACL) completa

Dados - opções de IPv4

Dados - IPv6 salto a salto

Dados - sem recursos / capturar tudo

Dados - Encaminhamento de Caminho Reverso (RPF) incompleto

Pacote Glean

WK_CPU_Q_TOPOLOGY_CONTROL(15)

STP (Spanning Tree Protocol)

Protocolo Ethernet resiliente (REP)

Protocolo Spanning Tree Compartilhado (SSTP)

WK_CPU_Q_PROTO_SNOOPING(16)

Rastreamento Address Resolution Protocol (ARP) para Dynamic ARP Inspection (DAI)

WK_CPU_Q_DHCP_SNOOPING(17)

rastreamento de DHCP

WK_CPU_Q_TRANSIT_TRAFFIC(18)

Isso é usado para pacotes apontados pelo NAT, que precisam ser manipulados no caminho do software.

WK_CPU_Q_RPF_FAILED(19)

Dados - falha de mRPF (RPF multicast)

WK_CPU_Q_MCAST_END_STATION _SERVICE(20)

Internet Group Management Protocol (IGMP) / Controle de descoberta de ouvinte multicast (MLD)

WK_CPU_Q_LOGGING(21)

Registro da lista de controle de acesso (ACL)

WK_CPU_Q_PUNT_WEBAUTH(22)

Autenticação da Web

WK_CPU_Q_HIGH_RATE_APP(23)

Broadcast

WK_CPU_Q_EXCEPTION(24)

indicação IKE

Violação de aprendizagem de IP

Violação de segurança de porta IP

Violação de endereço IP estático

Verificação de escopo IPv6

Exceção de Remote Copy Protocol (RCP)

Falha de RPF unicast

WK_CPU_Q_SYSTEM_CRITICAL(25)

Sinalização de mídia/Proxy sem fio ARP

WK_CPU_Q_NFL_SAMPLED_DATA(26)

Dados de amostra do Netflow e Media Services Proxy (MSP)

WK_CPU_Q_LOW_LATENCY(27)

Detecção de encaminhamento bidirecional (BFD - Bidirectional Forwarding Detection), protocolo de tempo de precisão (PTP - Precision Time Protocol)

WK_CPU_Q_EGR_EXCEPTION(28)

Exceção de resolução de saída

WK_CPU_Q_STACKWISE_VIRTUAL _CONTROL(29)

Protocolos de empilhamento frontal, ou seja, SVL

WK_CPU_Q_MCAST_DATA(30)

Criação de dados - (S,G)

Dados - joins locais

Dados - Registro PIM

Dados - switchover de SPT

Dados - Multicast

WK_CPU_Q_GOLD_PKT(31)

Ouro

Política padrão

Por padrão, a política de CoPP gerada pelo sistema é aplicada ao caminho de punt/inserção. A política padrão pode ser visualizada usando comandos comuns baseados em MQC. Ele também pode ser visto na configuração do switch. A única política que pode ser aplicada na entrada ou saída da CPU/plano de controle é a política definida pelo sistema.

Use "show policy-map control-plane" para exibir a política aplicada ao plano de controle:

Catalyst-9600#show policy-map control-plane

Control Plane

Service-policy input: system-cpp-policy

Class-map: system-cpp-police-ios-routing (match-any)

0 packets, 0 bytes

5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps

Match: none

police:

rate 17000 pps, burst 4150 packets

conformed 95904305 bytes; actions:

transmit

exceeded 0 bytes; actions:

drop

<snip>

Class-map: class-default (match-any)

0 packets, 0 bytes

5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps

Match: any

Ajustar CoPP

As taxas de vigilante CoPP são configuráveis pelo usuário. Os usuários também podem desativar filas.

Este exemplo demonstra como ajustar um valor de vigilante individual. Neste exemplo, a classe ajustada é "system-cpp-police-protocol-snooping".

Device> enable

Device# configure terminal

Device(config)# policy-map system-cpp-policy

Device(config-pmap)#

Device(config-pmap)# class system-cpp-police-protocol-snooping

Device(config-pmap-c)#

Device(config-pmap-c)# police rate 100 pps

Device(config-pmap-c-police)#

Device(config-pmap-c-police)# exit

Device(config-pmap-c)# exit

Device(config-pmap)# exit

Device(config)#

Device(config)# control-plane

Device(config-cp)#

Device(config)# control-plane

Device(config-cp)#service-policy input system-cpp-policy

Device(config-cp)#

Device(config-cp)# end

Device# show policy-map control-plane

Este exemplo demonstra como desativar totalmente uma fila. Tenha cuidado ao desativar filas, pois isso pode levar a uma possível saturação da CPU.

Device> enable

Device# configure terminal

Device(config)# policy-map system-cpp-policy

Device(config-pmap)#

Device(config-pmap)# class system-cpp-police-protocol-snooping

Device(config-pmap-c)#

Device(config-pmap-c)# no police rate 100 pps

Device(config-pmap-c)# end

Troubleshooting

Metologia

A utilização da CPU é afetada por duas atividades básicas: processos e interrupção. Os processos são atividades estruturadas que a CPU executa enquanto a interrupção se refere a pacotes interceptados no plano de dados e enviados à CPU para ação. Juntas, essas atividades compreendem a utilização total da CPU. Como o CoPP é ativado por padrão, um impacto no serviço não se correlaciona necessariamente com a alta utilização da CPU. Se o CoPP fizer seu trabalho, a utilização da CPU não sofrerá grande impacto. É importante considerar a utilização geral da CPU, mas a utilização geral não conta toda a história. Os comandos e utilitários show nesta seção são usados para avaliar rapidamente a integridade da CPU e identificar detalhes relevantes sobre o tráfego vinculado à CPU.

Diretrizes:

- Determine se o problema está relacionado ao plano de controle. A maior parte do tráfego de trânsito é encaminhado no hardware. Apenas certos tipos de tráfego e certos cenários envolvem a CPU e o plano de controle, portanto, tenha isso em mente durante toda a investigação.

- Entenda sua linha de base de utilização. É importante entender como é a utilização normal para que possam ser identificados desvios da norma.

- Valide a utilização geral para processos e interrupções. Identificar todos os processos que ocupam volumes inesperados de ciclos da CPU. Se a utilização ficar fora do intervalo esperado, isso pode ser motivo de preocupação. É importante entender a utilização média de um sistema, para que desvios fora da norma sejam reconhecidos. Tenha em mente que a utilização isolada não é uma imagem completa da integridade do plano de controle.

- Determine se há aumentos ativos de quedas em CoPP. As quedas de CoPP nem sempre são indicativas de um problema, mas se você solucionar um problema relacionado a uma classe de tráfego que está ativamente vigiada, esse é um forte indicador de relevância.

Comandos show úteis

O switch permite uma supervisão rápida da integridade da CPU e das estatísticas de CoPP. Há também uma CLI útil para determinar rapidamente o ponto de ingresso do tráfego vinculado à CPU.

Determine a utilização geral e histórica

- "Show processes cpu sorted" é usado para visualizar a utilização geral da CPU. O argumento "sorted" classifica a saída do processo com base no percentual de uso. Os processos que usam mais recursos da CPU estão na parte superior da saída. A utilização devido a interrupções também é fornecida como uma porcentagem.

Catalyst-9600#show processes cpu sorted

CPU utilization for five seconds: 92%/13%; one minute: 76%; five minutes: 73% <<<--- Utilization is displayed for 5 second (both process and interrupt), 1 minute and 5 minute intervals. The value

92% refers to the cumulative percentage of process-driven utilization over the previous 5 seconds.

The 13% value refers to cumulative utilization due to interrupt traffic.

PID Runtime(ms)    Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min  TTY  Process      <<<--- Runtime statistics, as well as utilization averages are displayed here. The process is also identified by name.

344   547030523  607054509        901  38.13% 30.61% 29.32%   0  SISF Switcher Th

345   394700227  615024099        641  31.18% 22.68% 21.66%   0  SISF Main Thread

98   112308516  119818535        937   4.12%  4.76%  5.09%   0  Crimson flush tr

247    47096761   92250875        510   2.42%  2.21%  2.18%   0  Spanning Tree

123    35303496  679878082         51   1.85%  1.88%  1.84%   0  IOSXE-RP Punt Se

234         955       1758        543   1.61%  0.71%  0.23%   3  SSH Process

547     5360168    5484910        977   1.04%  0.46%  0.44%   0  DHCPD Receive

229    27381066  963726156         28   1.04%  1.34%  1.23%   0 IP Input

79    13183805  108951712        121   0.48%  0.55%  0.55%   0 IOSD ipc task

9     1073134     315186       3404   0.40%  0.06%  0.03%   0 Check heaps

37    11099063  147506419         75   0.40%  0.54%  0.52%   0 ARP Input

312     2986160  240782059         12   0.24%  0.12%  0.14%   0 DAI Packet Proce

<snip>

565           0          1          0   0.00%  0.00%  0.00%   0 LICENSE AGENT

566          14       1210         11   0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer

567          40         45        888   0.00%  0.00%  0.00%   0 OVLD SPA Backgro

568          12       2342          5   0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database

569           0         12          0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SpanTree Flush

571           0          1          0   0.00%  0.00%  0.00%   0 EM Action CNS

572         681     140276          4   0.00%  0.00%  0.00%   0 Inline power inc

- "Show processes cpu history" fornece um gráfico histórico da utilização da CPU nos últimos 60 segundos, 5 minutos e 72 horas.

Catalyst-9600#show processes cpu history

999777776666688888666667777777777888887777766666999998888866 <<<--- The numbers at the top of each column represent the highest value seen throughout the time period.

222555559999944444444440000088888888881111177777333335555500        It is read top-down. "9" over "2" in this example means "92%" for example.

100

90  *** ***** **********

80  ******** ***** ********** **********

70  ****************** ***********************************

60  **********************************************************

50  **********************************************************

40  **********************************************************

30  **********************************************************

20  **********************************************************

10  ********************************************************** <<<--- The "*" represents the highest value during the given time period. This relates to a momentary spike in utilization.

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6         In this example, utilization spiked to 92% in the last 5 seconds.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per second (last 60 seconds)

* = maximum CPU% # = average CPU%

999898989999898998998998989889999989889898899999999899999999

431823091102635316235129283771336574892809604014230901133511

100 ** *

90  ***** ****************************************************

80  ************#***#*#**#***####*##*****#**#***#***#*********

70  ########################################################## <<<--- The "#" represents the average utilization. This indicates sustained utilization.

60  ##########################################################        In this example, within the last 5 minutes the average utilization was sustained around 70% while

50  ##########################################################        the maximum utilization spiked to 94%.

40  ##########################################################

30  ##########################################################

20  ##########################################################

10  ##########################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU% # = average CPU%

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

665656566646555666655656575654556567737555567574545545775957554648576757

100 ********** ****************** ******* ********* * ** ********* * *****

90  **********************************************************************

80  **********************************************************************

70  ######################################################################

60  ######################################################################

50  ######################################################################

40  ######################################################################

30  ######################################################################

20  ######################################################################

10  ######################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7..

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU% # = average CPU%

Verificar Políticas de Plano de Controle

- Use "show platform hardware fed <switch> ative qos queue stats internal cpu policer" para exibir estatísticas CoPP agregadas e informações adicionais sobre a estrutura de fila/vigilante. Esta saída fornece uma visão histórica das estatísticas do vigilante desde a última reinicialização do plano de controle. Esses contadores também podem ser limpos manualmente.  Geralmente, a evidência de quedas do plano de controle pelo vigilante aponta para um problema com a fila/classe associada, mas certifique-se de que as quedas sejam incrementadas ativamente enquanto o problema ocorre. Execute o comando várias vezes para observar o aumento dos valores de Queue Drop.

Catalyst9500#show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

CPU Queue Statistics

============================================================================================

(default) (set)     Queue        Queue

QId PlcIdx  Queue Name                Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes)  Drop(Frames) <-- The top section of this output gives a historical view of CoPP drops. Run the command several times in succession to check for active incrementation.

--------------------------------------------------------------------------------------------     CPU queues correlate with a Policer Index (PlcIdx) and Queue (QId).

0    11     DOT1X Auth                  Yes     1000      1000     0            0                Note that multiple policer indices map to the same queue for some classes.

1    1      L2 Control                  Yes     2000      2000     0            0

2    14     Forus traffic               Yes     4000      4000     0            0

3    0      ICMP GEN                    Yes     750       750      0            0

4    2      Routing Control             Yes     5500      5500     0            0

5    14     Forus Address resolution    Yes     4000      4000     83027876     1297199

6    0      ICMP Redirect               Yes     750       750      0            0

7    16     Inter FED Traffic           Yes     2000      2000     0            0

8    4      L2 LVX Cont Pack            Yes     1000      1000     0            0

9    19     EWLC Control                Yes     13000     13000    0            0

10   16     EWLC Data                   Yes     2000      2000     0            0

11   13     L2 LVX Data Pack            Yes     1000      1000     0            0

12   0      BROADCAST                   Yes     750       750      0            0

13   10     Openflow                    Yes     250       250      0            0

14   13     Sw forwarding               Yes     1000      1000     0            0

15   8      Topology Control            Yes     13000     16000    0            0

16   12     Proto Snooping              Yes     2000      2000     0            0

17   6      DHCP Snooping               Yes     500       500      0            0

18   13     Transit Traffic             Yes     1000      1000     0            0

19   10     RPF Failed                  Yes     250       250      0            0

20   15     MCAST END STATION           Yes     2000      2000     0            0

21   13     LOGGING                     Yes     1000      1000     769024       12016

22   7      Punt Webauth                Yes     1000      1000     0            0

23   18     High Rate App               Yes     13000     13000    0            0

24   10     Exception                   Yes     250       250      0            0

25   3      System Critical             Yes     1000      1000     0            0

26   10     NFL SAMPLED DATA            Yes     250       250      0            0

27   2      Low Latency                 Yes     5500      5500     0            0

28   10     EGR Exception               Yes     250       250      0            0

29   5      Stackwise Virtual OOB       Yes     8000      8000     0            0

30   9      MCAST Data                  Yes     500       500      0            0

31   3      Gold Pkt                    Yes     1000      1000     0            0

* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value

CPU Queue Policer Statistics

====================================================================

Policer    Policer Accept   Policer Accept  Policer Drop  Policer Drop

Index         Bytes          Frames        Bytes          Frames

-------------------------------------------------------------------

0          59894            613             0             0

1          15701689         57082           0             0

2          5562892          63482           0             0

3          3536             52              0             0

4          0                0               0             0

5          0                0               0             0

6          0                0               0             0

7          0                0               0             0

8          2347194476       32649666        0             0

9          0                0               0             0

10         0                0               0             0

11         0                0               0             0

12         0                0               0             0

13         577043           8232            769024        12016

14         719225176        11182355        83027876      1297199

15         132766           1891            0             0

16         0                0               0             0

17         0                0               0             0

18         0                0               0             0

19         0                0               0             0

Second Level Policer Statistics                    <-- Second level policer information begins here. Catalyst CoPP is organized with two policers to allow for further prioritization of system-critical traffic.

====================================================================

20         2368459057       32770230        0             0

21         719994879        11193091        0             0

Policer Index Mapping and Settings

--------------------------------------------------------------------

level-2   :   level-1                      (default)   (set)

PlcIndex  :   PlcIndex                       rate      rate

--------------------------------------------------------------------

20        :   1  2  8                        13000     17000

21        :   0 4 7 9 10 11 12 13 14 15      6000      6000

====================================================================

Second Level Policer Config

====================================================================

level-1 level-2                            level-2

QId PlcIdx  PlcIdx  Queue Name                 Enabled

--------------------------------------------------------------------

0    11      21      DOT1X Auth                  Yes

1    1       20      L2 Control                  Yes

2    14      21      Forus traffic               Yes

3    0       21      ICMP GEN                    Yes

4    2       20      Routing Control             Yes

5    14      21      Forus Address resolution    Yes

6    0       21      ICMP Redirect               Yes

7    16      -       Inter FED Traffic           No

8    4       21      L2 LVX Cont Pack            Yes

9    19      -       EWLC Control                No

10   16      -       EWLC Data                   No

11   13      21      L2 LVX Data Pack            Yes

12   0       21      BROADCAST                   Yes

13   10      21      Openflow                    Yes

14   13      21      Sw forwarding               Yes

15   8       20      Topology Control            Yes

16   12      21      Proto Snooping              Yes

17   6       -       DHCP Snooping               No

18   13      21      Transit Traffic             Yes

19   10      21      RPF Failed                  Yes

20   15      21      MCAST END STATION           Yes

21   13      21      LOGGING                     Yes

22   7       21      Punt Webauth                Yes

23   18      -       High Rate App               No

24   10      21      Exception                   Yes

25   3       -       System Critical             No

26   10      21      NFL SAMPLED DATA            Yes

27   2       20      Low Latency                 Yes

28   10      21      EGR Exception               Yes

29   5       -       Stackwise Virtual OOB       No

30   9       21      MCAST Data                  Yes

31   3       -       Gold Pkt                    No

CPP Classes to queue map                                       <-- Information on how different traffic types map to different queues are found here.

======================================================================================

PlcIdx CPP Class                                :  Queues

--------------------------------------------------------------------------------------

0      system-cpp-police-data                   :  ICMP GEN/ BROADCAST/ ICMP Redirect/

10     system-cpp-police-sys-data               :  Openflow/ Exception/ EGR Exception/ NFL SAMPLED DATA/ RPF Failed/

13     system-cpp-police-sw-forward             :  Sw forwarding/ LOGGING/ L2 LVX Data Pack/ Transit Traffic/

9      system-cpp-police-multicast              :  MCAST Data/

15     system-cpp-police-multicast-end-station  :  MCAST END STATION /

7      system-cpp-police-punt-webauth           :  Punt Webauth/

1      system-cpp-police-l2-control             :  L2 Control/

2      system-cpp-police-routing-control        :  Routing Control/ Low Latency/

3      system-cpp-police-system-critical        :  System Critical/ Gold Pkt/

4      system-cpp-police-l2lvx-control          :  L2 LVX Cont Pack/

8      system-cpp-police-topology-control       :  Topology Control/

11     system-cpp-police-dot1x-auth             :  DOT1X Auth/

12     system-cpp-police-protocol-snooping      :  Proto Snooping/

6      system-cpp-police-dhcp-snooping          :  DHCP Snooping/

14     system-cpp-police-forus                  :  Forus Address resolution/ Forus traffic/

5      system-cpp-police-stackwise-virt-control :  Stackwise Virtual OOB/

16     system-cpp-default                       :  Inter FED Traffic/ EWLC Data/

18     system-cpp-police-high-rate-app          :  High Rate App/

19     system-cpp-police-ewlc-control           :  EWLC Control/

20     system-cpp-police-ios-routing            :  L2 Control/ Topology Control/ Routing Control/ Low Latency/

21     system-cpp-police-ios-feature            :  ICMP GEN/ BROADCAST/ ICMP Redirect/ L2 LVX Cont Pack/ Proto Snooping/ Punt Webauth/ MCAST Data/ Transit Traffic/ DOT1X Auth/ Sw forwarding/ LOGGING/ L2 LVX Data Pack/ Forus traffic/ Forus Address resolution/ MCAST END STATION / Openflow/ Exception/ EGR Exception/ NFL SAMPLED DATA/ RPF Failed/

Coletar informações sobre tráfego direcionado

Esses comandos são usados para coletar informações sobre o tráfego apontado para a CPU, incluindo o tipo de tráfego e os pontos físicos de entrada.

- "Show platform software fed <switch> ative punt cpuq all" ou "Show platform software fed <switch> ative punt cpuq <0-31 Queue ID>" podem ser usados para ver estatísticas relacionadas a todas ou a uma fila de CPU específica.

C9300#show platform software fed switch active punt cpuq all

Punt CPU Q Statistics

===========================================

CPU Q Id                       : 0

CPU Q Name                     : CPU_Q_DOT1X_AUTH

Packets received from ASIC     : 964

Send to IOSd total attempts    : 964

Send to IOSd failed count      : 0

RX suspend count               : 0

RX unsuspend count             : 0

RX unsuspend send count        : 0

RX unsuspend send failed count : 0

RX consumed count              : 0

RX dropped count               : 0

RX non-active dropped count    : 0

RX conversion failure dropped  : 0

RX INTACK count                : 964

RX packets dq'd after intack   : 0

Active RxQ event               : 964

RX spurious interrupt          : 0

RX phy_idb fetch failed: 0

RX table_id fetch failed: 0

RX invalid punt cause: 0

CPU Q Id                       : 1

CPU Q Name                     : CPU_Q_L2_CONTROL

Packets received from ASIC     : 80487

Send to IOSd total attempts    : 80487

Send to IOSd failed count      : 0

RX suspend count               : 0

RX unsuspend count             : 0

RX unsuspend send count        : 0

RX unsuspend send failed count : 0

RX consumed count              : 0

RX dropped count               : 0

RX non-active dropped count    : 0

RX conversion failure dropped  : 0

RX INTACK count                : 80474

RX packets dq'd after intack   : 16

Active RxQ event               : 80474

RX spurious interrupt          : 9

RX phy_idb fetch failed: 0

RX table_id fetch failed: 0

RX invalid punt cause: 0

CPU Q Id                       : 2

CPU Q Name                     : CPU_Q_FORUS_TRAFFIC

Packets received from ASIC     : 176669

Send to IOSd total attempts    : 176669

Send to IOSd failed count      : 0

RX suspend count               : 0

RX unsuspend count             : 0

RX unsuspend send count        : 0

RX unsuspend send failed count : 0

RX consumed count              : 0

RX dropped count               : 0

RX non-active dropped count    : 0

RX conversion failure dropped  : 0

RX INTACK count                : 165584

RX packets dq'd after intack   : 12601

Active RxQ event               : 165596

RX spurious interrupt          : 11851

RX phy_idb fetch failed: 0

RX table_id fetch failed: 0

RX invalid punt cause: 0

<snip>

C9300#show platform software fed switch active punt cpuq 16 <-- Queue ID 16 correlates with Protocol Snooping. Queue IDs can be found in the output of "show platform hardware fed <switch> active qos queue stats internal cpu policer".

Punt CPU Q Statistics

===========================================

CPU Q Id                       : 16

CPU Q Name                     : CPU_Q_PROTO_SNOOPING

Packets received from ASIC     : 55661

Send to IOSd total attempts    : 55661

Send to IOSd failed count      : 0

RX suspend count               : 0

RX unsuspend count             : 0

RX unsuspend send count        : 0

RX unsuspend send failed count : 0

RX consumed count              : 0

RX dropped count               : 0

RX non-active dropped count    : 0

RX conversion failure dropped  : 0

RX INTACK count                : 55659

RX packets dq'd after intack   : 9

Active RxQ event               : 55659

RX spurious interrupt          : 23

RX phy_idb fetch failed: 0

RX table_id fetch failed: 0

RX invalid punt cause: 0

Replenish Stats for all rxq:

-------------------------------------------

Number of replenish            : 4926842

Number of replenish suspend    : 0

Number of replenish un-suspend : 0

-------------------------------------------

- Use "show platform software fed <switch> ative punt cause summary" para obter uma visão rápida de todos os diferentes tipos de tráfego vistos na CPU. Observe que somente causas diferentes de zero são mostradas.

C9300#show platform software fed switch active punt cause summary

Statistics for all causes

Cause  Cause Info                      Rcvd                 Dropped

------------------------------------------------------------------------------

7      ARP request or response         142962               0

11     For-us data                     490817               0

21     RP<->QFP keepalive              448742               0

24     Glean adjacency                 2                    0

55     For-us control                  415222               0

58     Layer2 bridge domain data packe 3654659              0

60     IP subnet or broadcast packet   37167                0

75     EPC                             17942                0

96     Layer2 control protocols        358614               0

97     Packets to LFTS                 964                  0

109    snoop packets                   48867                0

------------------------------------------------------------------------------

- Use o comando "show platform software fed <switch> ative punt rates interfaces" para visualizar rapidamente as interfaces que o tráfego vinculado à CPU entra no sistema. Esse comando mostra apenas interfaces com uma fila de entrada diferente de zero.

C9300#show platform software fed switch active punt rates interfaces

Punt Rate on Interfaces Statistics

Packets per second averaged over 10 seconds, 1 min and 5 mins

===========================================================================================

|           |  Recv |  Recv |  Recv |  Drop |  Drop  |  Drop

Interface Name              |  IF_ID    |  10s  |  1min |  5min |  10s  |  1min  |  5min

===========================================================================================

TenGigabitEthernet1/0/2       0x0000000a       5       5       5       0       0       0

TenGigabitEthernet1/0/23      0x0000001f       1       1       1       0       0       0

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Use "show platform software fed <switch> ative punt rates interfaces <IF-ID>" para detalhar e exibir as filas individuais da interface. Esse comando mostra estatísticas agregadas e pode ser usado para exibir a atividade da fila de entrada histórica e se o tráfego foi policiado.

C9300#show platform software fed switch active punt rates interfaces 0x1f <-- "0x1f" is the IF_ID of Te1/0/23, seen in the previous example.

Punt Rate on Single Interfaces Statistics

Interface : TenGigabitEthernet1/0/23 [if_id: 0x1F]

Received                         Dropped

--------                         -------

Total          : 1010652          Total           : 0

10 sec average : 1                10 sec average  : 0

1 min average : 1                 1 min average  : 0

5 min average : 1                 5 min average  : 0

Per CPUQ punt stats on the interface (rate averaged over 10s interval)

==========================================================================

Q  |         Queue                 |  Recv   |  Recv  |  Drop  |  Drop  |

no |         Name                  |  Total  |  Rate  |  Total |  Rate  |

==========================================================================

0   CPU_Q_DOT1X_AUTH                       0        0        0        0

1   CPU_Q_L2_CONTROL                    9109        0        0        0

2   CPU_Q_FORUS_TRAFFIC               176659        0        0        0

3   CPU_Q_ICMP_GEN                         0        0        0        0

4   CPU_Q_ROUTING_CONTROL             447374        0        0        0

5   CPU_Q_FORUS_ADDR_RESOLUTION        80693        0        0        0

6   CPU_Q_ICMP_REDIRECT                    0        0        0        0

7   CPU_Q_INTER_FED_TRAFFIC                0        0        0        0

8   CPU_Q_L2LVX_CONTROL_PKT                0        0        0        0

9   CPU_Q_EWLC_CONTROL                     0        0        0        0

10  CPU_Q_EWLC_DATA                        0        0        0        0

11  CPU_Q_L2LVX_DATA_PKT                   0        0        0        0

12  CPU_Q_BROADCAST                    22680        0        0        0

13  CPU_Q_CONTROLLER_PUNT                  0        0        0        0

14  CPU_Q_SW_FORWARDING                    0        0        0        0

15  CPU_Q_TOPOLOGY_CONTROL            271014        0        0        0

16  CPU_Q_PROTO_SNOOPING                   0        0        0        0

17  CPU_Q_DHCP_SNOOPING                    0        0        0        0

18  CPU_Q_TRANSIT_TRAFFIC                  0        0        0        0

19  CPU_Q_RPF_FAILED                       0        0        0        0

20  CPU_Q_MCAST_END_STATION_SERVICE     2679        0        0        0

21  CPU_Q_LOGGING                        444        0        0        0

22  CPU_Q_PUNT_WEBAUTH                     0        0        0        0

23  CPU_Q_HIGH_RATE_APP                    0        0        0        0

24  CPU_Q_EXCEPTION                        0        0        0        0

25  CPU_Q_SYSTEM_CRITICAL                  0        0        0        0

26  CPU_Q_NFL_SAMPLED_DATA                 0        0        0        0

27  CPU_Q_LOW_LATENCY                      0        0        0        0

28  CPU_Q_EGR_EXCEPTION                    0        0        0        0

29  CPU_Q_FSS                              0        0        0        0

30  CPU_Q_MCAST_DATA                       0        0        0        0

31  CPU_Q_GOLD_PKT                         0        0        0        0

--------------------------------------------------------------------------

Inspecionar o tráfego vinculado à CPU

A família de switches Catalyst 9000 oferece utilitários para monitorar e visualizar o tráfego vinculado à CPU. Use essas ferramentas para entender qual tráfego é apontado ativamente para a CPU.

Captura de pacotes incorporada (EPC)

O EPC no plano de controle pode ser feito em qualquer direção (ou em ambas). Para tráfego direcionado, capture a entrada. O EPC no plano de controle pode ser salvo em buffer ou em arquivo.

C9300#monitor capture CONTROL control-plane in match any buffer circular size 10

C9300#show monitor capture CONTROL parameter <-- Check to ensure parameters are as expected.

monitor capture CONTROL control-plane IN

monitor capture CONTROL match any

monitor capture CONTROL buffer size 10 circular

C9300#monitor capture CONTROL start <-- Starts the capture.

Started capture point : CONTROL

C9300#monitor capture CONTROL stop <-- Stops the capture.

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 5 seconds

Packets received - 39

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer will exists till exported or cleared

Stopped capture point : CONTROL

Os resultados da captura podem ser exibidos em uma saída breve ou detalhada.

C9300#show monitor capture CONTROL buffer brief

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1   0.000000 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

2   0.030643 00:00:00:00:00:00 -> 00:06:df:f7:20:01 0x0000 30 Ethernet II

3   0.200016 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

4   0.400081 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

5   0.599962 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

6   0.800067 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

7   0.812456 00:1b:0d:a5:e2:a5 -> 01:80:c2:00:00:00 STP 60 RST. Root = 0/10/00:1b:53:bb:91:00  Cost = 19  Port = 0x8025

8   0.829809 10.122.163.3 -> 224.0.0.2    HSRP 92 Hello (state Active)

9   0.981313 10.122.163.2 -> 224.0.0.13   PIMv2 72 Hello

10   1.004747 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

11   1.200082 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

12   1.399987 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

13   1.599944 5c:5a:c7:61:4c:5f -> 00:00:04:00:0e:00 ARP 64 192.168.10.1 is at 5c:5a:c7:61:4c:5f

<snip>

C9300#show monitor capture CONTROL buffer detail | begin Frame 7

Frame 7: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface /tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe, id 0

Interface id: 0 (/tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe)

Interface name: /tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: May  3, 2023 23:58:11.727432000 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1683158291.727432000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.012389000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.012389000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.812456000 seconds]

Frame Number: 7

Frame Length: 60 bytes (480 bits)

Capture Length: 60 bytes (480 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:llc:stp]

IEEE 802.3 Ethernet

Destination: 01:80:c2:00:00:00 (01:80:c2:00:00:00)

Address: 01:80:c2:00:00:00 (01:80:c2:00:00:00)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)

Source: 00:1b:0d:a5:e2:a5 (00:1b:0d:a5:e2:a5)

Address: 00:1b:0d:a5:e2:a5 (00:1b:0d:a5:e2:a5)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Length: 39

Padding: 00000000000000

Logical-Link Control

DSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)

0100 001. = SAP: Spanning Tree BPDU

.... ...0 = IG Bit: Individual

SSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)

0100 001. = SAP: Spanning Tree BPDU

.... ...0 = CR Bit: Command

Control field: U, func=UI (0x03)

000. 00.. = Command: Unnumbered Information (0x00)

.... ..11 = Frame type: Unnumbered frame (0x3)

Spanning Tree Protocol

Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

Protocol Version Identifier: Rapid Spanning Tree (2)

BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)

BPDU flags: 0x3c, Forwarding, Learning, Port Role: Designated

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.0.. .... = Agreement: No

..1. .... = Forwarding: Yes

...1 .... = Learning: Yes

.... 11.. = Port Role: Designated (3)

.... ..0. = Proposal: No

.... ...0 = Topology Change: No

Root Identifier: 0 / 10 / 00:1b:53:bb:91:00

Root Bridge Priority: 0

Root Bridge System ID Extension: 10

Root Bridge System ID: 00:1b:53:bb:91:00 (00:1b:53:bb:91:00)

Root Path Cost: 19

Bridge Identifier: 32768 / 10 / 00:1b:0d:a5:e2:80

Bridge Priority: 32768

Bridge System ID Extension: 10

Bridge System ID: 00:1b:0d:a5:e2:80 (00:1b:0d:a5:e2:80)

Port identifier: 0x8025

Message Age: 1

Max Age: 20

Hello Time: 2

Forward Delay: 15

Version 1 Length: 0

C9300#monitor capture CONTROL buffer display-filter "frame.number==9" detailed <-- Most Wireshark display filters are supported.

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

Frame 9: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface /tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe, id 0

Interface id: 0 (/tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe)

Interface name: /tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: May  4, 2023 00:07:44.912567000 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1683158864.912567000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.123942000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 1.399996000 seconds]

Frame Number: 9

Frame Length: 64 bytes (512 bits)

Capture Length: 64 bytes (512 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:arp]

Ethernet II, Src: 5c:5a:c7:61:4c:5f (5c:5a:c7:61:4c:5f), Dst: 00:00:04:00:0e:00 (00:00:04:00:0e:00)

Destination: 00:00:04:00:0e:00 (00:00:04:00:0e:00)

Address: 00:00:04:00:0e:00 (00:00:04:00:0e:00)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 5c:5a:c7:61:4c:5f (5c:5a:c7:61:4c:5f)

Address: 5c:5a:c7:61:4c:5f (5c:5a:c7:61:4c:5f)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10

000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0)

...0 .... .... .... = DEI: Ineligible

.... 0000 0000 1010 = ID: 10

Type: ARP (0x0806)

Padding: 0000000000000000000000000000

Trailer: 00000000

Address Resolution Protocol (reply)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: reply (2)

Sender MAC address: 5c:5a:c7:61:4c:5f (5c:5a:c7:61:4c:5f)

Sender IP address: 192.168.10.1

Target MAC address: 00:00:04:00:0e:00 (00:00:04:00:0e:00)

Target IP address: 192.168.10.25

Os resultados da captura podem ser gravados diretamente no arquivo ou exportados do buffer.

C9300#monitor capture CONTROL export location flash:control.pcap <-- Exports the current buffer to file. Extension '.pcap' is used so the file can be immediately opened by Wireshark, once moved from the switch..

Export Started Successfully

Export completed for capture point CONTROL

C9300#

C9300#dir flash: | in control.pcap

475231  -rw-             3972   May 4 2023 00:00:38 +00:00  control.pcap

C9300#

Captura de Pacotes de CPU FED

A família de switches Catalyst 9000 suporta um utilitário de depuração que permite visibilidade aprimorada de pacotes de e para a CPU.

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture ?

buffer        Configure packet capture buffer

clear-filter  Clear punt PCAP filter

set-filter    Specify wireshark like filter (Punt PCAP)

start         Start punt packet capturing

stop          Stop punt packet capturing

C9300#$re fed switch active punt packet-capture buffer limit 16384

Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 16384...done

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 16384 packets

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 55 packet(s)

O conteúdo do buffer tem opções breves e detalhadas para a saída.

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 55 packets. Capture capacity : 16384 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2023/05/04 00:17:41.709 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a] <-- Brief output provides most actionable information, including where the packet ingressed the switch, punt reason and punt queue.

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2023/05/04 00:17:41.909 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

------ Punt Packet Number: 3, Timestamp: 2023/05/04 00:17:42.109 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2023/05/04 00:17:42.309 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

------ Punt Packet Number: 5, Timestamp: 2023/05/04 00:17:42.509 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed <-- Detailed provides the same information as brief, but also additional details including the packet payload in hexidecimal and additional frame descriptors.

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 55 packets. Capture capacity : 16384 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2023/05/04 00:17:41.709 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :

000004000E005C5A  C7614C5F8100000A  0806000108000604  00025C5AC7614C5F

C0A80A0100000400  0E00C0A80A190000  0000000000000000  0000000000000000

E9F1C9F3

Doppler Frame Descriptor :

fdFormat                  = 0x4            systemTtl                 = 0xe

loadBalHash1              = 0x20           loadBalHash2              = 0xc

spanSessionMap            = 0              forwardingMode            = 0

destModIndex              = 0              skipIdIndex               = 0

srcGpn                    = 0x2            qosLabel                  = 0x83

srcCos                    = 0              ingressTranslatedVlan     = 0x7

bpdu                      = 0              spanHistory               = 0

sgt                       = 0              fpeFirstHeaderType        = 0

srcVlan                   = 0xa            rcpServiceId              = 0x1

wccpSkip                  = 0              srcPortLeIndex            = 0x1

cryptoProtocol            = 0              debugTagId                = 0

vrfId                     = 0              saIndex                   = 0

pendingAfdLabel           = 0              destClient                = 0x1

appId                     = 0              finalStationIndex         = 0x74

decryptSuccess            = 0              encryptSuccess            = 0

rcpMiscResults            = 0              stackedFdPresent          = 0

spanDirection             = 0              egressRedirect            = 0

redirectIndex             = 0              exceptionLabel            = 0

destGpn                   = 0              inlineFd                  = 0x1

suppressRefPtrUpdate      = 0              suppressRewriteSideEfects = 0

cmi2                      = 0              currentRi                 = 0x1

currentDi                 = 0x527b         dropIpUnreachable         = 0

srcZoneId                 = 0              srcAsicId                 = 0

originalDi                = 0              originalRi                = 0

srcL3IfIndex              = 0x27           dstL3IfIndex              = 0

dstVlan                   = 0              frameLength               = 0x44

fdCrc                     = 0x97           tunnelSpokeId             = 0

isPtp                     = 0              ieee1588TimeStampValid    = 0

ieee1588TimeStamp55_48    = 0              lvxSourceRlocIpAddress    = 0

sgtCachingNeeded          = 0

Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :

0000000044004E04  000B40977B520000  0000000000000100  000000070A000000

0000000001000010  0000000074000100  0000000027830200  0000000000000000

Muitos filtros de exibição estão disponíveis para uso. Há suporte para os filtros de exibição mais comuns do Wireshark.

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help

FED Punject specific filters :

1. fed.cause              FED punt or inject cause

2. fed.linktype           FED linktype

3. fed.pal_if_id          FED platform interface ID

4. fed.phy_if_id          FED physical interface ID

5. fed.queue              FED Doppler hardware queue

6. fed.subcause           FED punt or inject sub cause

Generic filters supported :

7. arp                    Is this an ARP packet

8. bootp                  DHCP packets [Macro]

9. cdp                    Is this a CDP packet

10. eth                    Does the packet have an Ethernet header

11. eth.addr               Ethernet source or destination MAC address

12. eth.dst                Ethernet destination MAC address

13. eth.ig                 IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)

14. eth.src                Ethernet source MAC address

15. eth.type               Ethernet type

16. gre                    Is this a GRE packet

17. icmp                   Is this a ICMP packet

18. icmp.code              ICMP code

19. icmp.type              ICMP type

20. icmpv6                 Is this a ICMPv6 packet

21. icmpv6.code            ICMPv6 code

22. icmpv6.type            ICMPv6 type

23. ip                     Does the packet have an IPv4 header

24. ip.addr                IPv4 source or destination IP address

25. ip.dst                 IPv4 destination IP address

26. ip.flags.df            IPv4 dont fragment flag

27. ip.flags.mf            IPv4 more fragments flag

28. ip.frag_offset         IPv4 fragment offset

29. ip.proto               Protocol used in datagram

30. ip.src                 IPv4 source IP address

31. ip.ttl                 IPv4 time to live

32. ipv6                   Does the packet have an IPv4 header

33. ipv6.addr              IPv6 source or destination IP address

34. ipv6.dst               IPv6 destination IP address

35. ipv6.hlim              IPv6 hop limit

36. ipv6.nxt               IPv6 next header

37. ipv6.plen              IPv6 payload length

38. ipv6.src               IPv6 source IP address

39. stp                    Is this a STP packet

40. tcp                    Does the packet have a TCP header

41. tcp.dstport            TCP destination port

42. tcp.port               TCP source OR destination port

43. tcp.srcport            TCP source port

44. udp                    Does the packet have a UDP header

45. udp.dstport            UDP destination port

46. udp.port               UDP source OR destination port

47. udp.srcport            UDP source port

48. vlan.id                Vlan ID (dot1q or qinq only)

49. vxlan                  Is this a VXLAN packet

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter arp brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 55 packets. Capture capacity : 16384 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2023/05/04 00:17:41.709 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2023/05/04 00:17:41.909 ------

interface : physical: TenGigabitEthernet1/0/2[if-id: 0x0000000a], pal: TenGigabitEthernet1/0/2 [if-id: 0x0000000a]

metadata  : cause: 109 [snoop packets], sub-cause: 1, q-no: 16, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0000.0400.0e00, src mac: 5c5a.c761.4c5f

ether hdr : vlan: 10, ethertype: 0x8100

<snip>

Os filtros também podem ser aplicados como filtros de captura.

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture set-filter arp <-- Most common Wireshark filters are supported. For multi-worded filters, use "" ("ip.src==192.168.1.1").

Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#$e fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 16384 packets

Capture filter : "arp"

Cenários comuns

Perda intermitente de ICMP (ping) para o IP local

O tráfego encaminhado para um IP local em um switch é colocado na fila Forus (literalmente "para nós"). Ver incrementos na fila de CoPP de fóruns relaciona-se a pacotes descartados destinados ao switch local. Isso é relativamente direto e fácil de conceitualizar.

Em algumas condições, no entanto, pode haver perda para o tráfego destinado localmente que não se correlaciona perfeitamente com quedas de Forus.

Com fluxo de tráfego limitado pela CPU suficiente, o caminho de punt fica saturado além da capacidade de CoPP para priorizar qual tráfego é policiado. O tráfego é policiado "silenciosamente", primeiro a entrar, primeiro a sair.

Neste cenário, é vista evidência de policiamento de plano de controle em alto volume, mas o tipo de tráfego de interesse (Forus neste exemplo) não aumenta necessariamente.

Em resumo, se houver um volume excepcionalmente alto de tráfego vinculado à CPU, evidenciado por policiamento de CoPP ativo e demonstrado com uma captura de pacotes ou depuração de punt de FED, poderá haver perda que não se alinhe à fila que você está solucionando. Neste cenário, determine por que há uma quantidade excessiva de tráfego vinculado à CPU e tome medidas para aliviar a carga no plano de controle.

Redirecionamentos ICMP altos e operação DHCP lenta

O CoPP no switch da série Catalyst 9000 é organizado em 32 filas de hardware. Essas 32 filas de hardware se alinham a 20 índices de vigilante individuais.  Cada índice de vigilante correlaciona-se com uma ou mais filas de hardware.

Funcionalmente, isso significa que várias classes de tráfego compartilham um índice de vigilante e estão sujeitas a um valor de vigilante agregado comum.

Um problema comum visto em switches com agentes de retransmissão DHCP ativados envolve uma resposta DHCP lenta. Os clientes podem obter IPs esporadicamente, mas são necessárias várias tentativas para concluir e alguns clientes atingem o tempo limite.

A fila de redirecionamento de ICMP e a fila de Broadcast compartilham um índice de vigilante, de modo que um alto volume de tráfego que é recebido e roteado para fora da mesma Interface Virtual do Switch (SVI) impacta os aplicativos que dependem do tráfego de broadcast.  Isso é especialmente perceptível quando o switch atua como um agente de retransmissão.

Este documento oferece uma explicação detalhada do conceito e como mitigar: Troubleshooting de Problemas de DHCP nos Catalyst 9000 DHCP Relay Agents

Outros recursos

Identificar e Solucionar Problemas de DHCP Lento ou Intermitente em Agentes de Retransmissão DHCP do Catalyst 9000

Configurar a captura de pacotes de CPU FED nos Switches Catalyst 9000

Switches Catalyst 9300: configuração da vigilância do plano de controle

Configurando a captura de pacotes - Guia de configuração de gerenciamento de rede, Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.x (Switches Catalyst 9300)

Operar e solucionar problemas de rastreamento de DHCP em switches Catalyst 9000