Contents

Introduction

Atualização de licença do Cisco Catalyst 9000 - Método off-line

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para atualizar a Licença de avaliação para a Licença de assinatura do DNA (Essentials/Advantage/Premier).

Atualização de licença do Cisco Catalyst 9000 - Método off-line

Quando um novo switch entra online, ele é inicializado com a licença Evaluation Network License, que é válida por 90 dias. Durante esse período, o switch precisa se comunicar com o Cisco Smart Software Manager (CSSM). Como o servidor CSSM é baseado na nuvem da Cisco, a conectividade com a Internet é necessária para que o switch acesse a nuvem da Cisco.

No entanto, isso não é permitido em redes de alguns clientes, como os setores financeiro e bancário, ou em ambientes seguros de alguns clientes, que não têm acesso à Internet (ambiente AirGap).

Nesses casos, os clientes e parceiros precisariam confiar em métodos off-line de instalação da licença do DNA.

Este documento se baseia no DNA Center, que atua como o Gerenciador de licenças. É importante que o DNA Center esteja conectado à Internet para que possa coletar informações de TODAS as licenças que o cliente adquiriu por meio de sua SMART ACCOUNT/VIRTUAL ACCOUNT. Quando o DNA Center tiver essas informações, elas poderão ser colocadas off-line e o restante das etapas poderá ser executado sem que o DNA Center e os Switches se conectem à Internet.

1. O DNA Center estava conectado à Internet e se comunicou com o servidor CSSM para coletar informações sobre as licenças dos clientes. O cliente tem 53 licenças (48 Essential e 5 Advantage).

No aplicativo ‘Gerenciamento de licenças’ do DNA Center, navegue até Todas as licenças. Você receberá um resumo de todos os dispositivos gerenciados pelo DNA Center e seus status de licença. Os campos Status do registro e Status da autorização mostram o status da licença do DNA, independentemente de o dispositivo estar sendo executado no modo de avaliação ou no modo de assinatura do DNA. Você precisa ver os estados Registered-SLR e Authorized dos dispositivos como mostrado na imagem.

2. Para que o DNA Center gerencie o switch, o switch deve estar na lista de inventário do DNA Center. Se ainda não estiver lá, isso pode ser alcançado por 1. Processo Plug n Play, que é feito via DHCP. Ou 2. Configurar manualmente o switch com um endereço IP, habilitar uma senha e um nome de usuário/senha local. O DNA Center usa essas informações no processo de descoberta para localizar o switch recém-configurado.

3. Quando o switch aparecer no Inventário de centros do DNA. Navegue até License Manager > All Licenses. Selecione o switch ou os dispositivos aos quais você precisa adicionar a Licença do DNA, conforme mostrado na imagem.

4. Navegue até Actions, selecione Manage License Reservation e Enable License Reservation. Selecione Reserva de licença específica, clique em Continuar para gerar o código de solicitação conforme mostrado na imagem.

5. Nesse estágio, o DNA Center efetuará login no switch e gerará um código de solicitação a partir do switch. Quando o código de solicitação for gerado, clique em Export the CSV file.

6. Faça login com o Cisco Smart Software Manager (CSSM). Você verá todas as licenças do DNA adquiridas pelo cliente. Esta imagem mostra um exemplo de Smart Account de um cliente, como mostrado na imagem.

7. Com a utilização do ficheiro CSV gerado anteriormente a partir do DNA Center, gerar um código de autorização a partir do CSSM. Este código de autorização permite o uso de uma licença permanente do DNA, em um dispositivo que não tem acesso à Internet.

Depois que os códigos de autorização tiverem sido gerados, baixe-os como um arquivo ou copie-os para a área de transferência.

9. Clique em Download Template e faça o download do License Reservation Template como mostrado na imagem.

Atualize as informações dos campos DeviceName, Serial No., RequestCode (da Etapa 5) e Authorization Code that was Copied early (Etapa 8), conforme mostrado na imagem.

10. Quando o arquivo CSV estiver pronto, clique em Carregar CSV para carregar o Código de Autorização para o Dispositivo. Isso instalará a licença do SLR no dispositivo, e a licença será a licença do DNA que está autorizada a ser executada no dispositivo, como mostrado na imagem.

Você deverá ver a alteração do Status de registro para Registered - SLR.