Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Restrições e limitações

Terminologia

Sincronização de falha de relógio PTP

Causado por:

Pontos de falha específicos

Ação(ões) a serem executadas

Comandos show da interface de linha de comando do PTP

Verificar recursos da plataforma

Ferramentas de plataforma

Executar EPC (Embedded Packet Capture)

Coletar depurações de PTP

Executar um comando show platform forward (SPF)

Executar um Packet Tracer (PT)

Avisos de PTP no Catalyst 9000

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas do Precision Time Protocol (PTP) em switches Catalyst 9000.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- Protocolo de tempo de precisão (PTP)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos switches Catalyst 9300, 9400, 9500 e 9600.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte as Dicas Técnicas e Convenções da Cisco.

Restrições e limitações

- O PTP não é suportado nos switches Catalyst 9200, mas é suportado nos switches C9200CX a partir de 17.14.01.

- O PTP não é suportado nos switches Catalyst 9300 que estão na implantação Stackwise até 17.06.01.

- O PTP não é suportado nos switches Catalyst 9400, 9500 ou 9600 no Stackwise-Virtual até 17.10.01

Suporte para o Precision Time Protocol em perguntas frequentes sobre os switches Cisco Catalyst

Para obter uma lista completa de restrições e limitações para o PTP do Catalyst 9000, consulte a seção PTP do Guia de Configuração da Camada 2 para a plataforma e versão especificadas.

Terminologia

Termo

Definição

Relógio de Grande Mestre (GMC)

Dentro de um domínio PTP, o relógio grandmaster é a principal fonte de tempo para sincronização de relógio usando PTP. O relógio grandmaster geralmente tem uma fonte de tempo muito precisa, como um GPS ou relógio atômico. Quando a rede não exige nenhuma referência de tempo externa e só precisa ser sincronizada internamente, o relógio do grandmaster pode executar livremente.

Relógio comum (OC)

Um relógio comum é um relógio PTP com uma única porta PTP. Ele funciona como um nó em uma rede PTP e pode ser selecionado pelo BMCA como um mestre ou escravo dentro de um subdomínio. Os relógios comuns são o tipo de relógio mais comum em uma rede PTP porque são usados como nós finais em uma rede que está conectada a dispositivos que exigem sincronização. Os relógios comuns têm várias interfaces com dispositivos externos.

Relógio de limite (BC)

Um relógio de limite em uma rede PTP opera no lugar de um switch ou roteador de rede padrão. Os relógios de limite têm mais de uma porta PTP e cada porta fornece acesso a um caminho de comunicação PTP separado. Os relógios de limite fornecem uma interface entre domínios PTP. Eles interceptam e processam todas as mensagens PTP e passam todo o tráfego de rede restante. O relógio de limite usa o BMCA para selecionar o melhor relógio visto por qualquer porta. A porta selecionada é então definida como secundária. A porta principal sincroniza os relógios conectados ao downstream, enquanto a porta secundária sincroniza com o relógio principal de upstream.

Relógio transparente (TC)

A função dos relógios transparentes em uma rede PTP é atualizar o campo de intervalo de tempo que faz parte da mensagem de evento PTP. Essa atualização compensa o atraso do switch e tem uma precisão de até um picosegundo. Há dois tipos de relógios transparentes:

Transparente de ponta a ponta (E2E)

Mede o tempo de trânsito de mensagens de eventos PTP (também conhecido como tempo residente ) para mensagens SYNC e DELAY_REQUEST. Esse tempo de trânsito medido é adicionado a um campo de dados (campo de correção) nas mensagens correspondentes:

- O tempo de trânsito medido de uma mensagem SYNC é adicionado ao campo de correção da mensagem SYNC ou FOLLOW_UP correspondente.

- O tempo de trânsito medido de uma mensagem DELAY_REQUEST é adicionado ao campo de correção da mensagem DELAY_RESPONSE correspondente.

Transparente peer-to-peer (P2P)

Mede o tempo de trânsito de mensagens de eventos PTP da mesma forma que os relógios transparentes E2E fazem, conforme descrito acima. Além disso, os relógios transparentes P2P medem o atraso do link de upstream. O retardo de link de upstream é o retardo de propagação de pacotes estimado entre o relógio transparente P2P vizinho de upstream e o relógio transparente P2P em consideração. Essas duas vezes (tempo de trânsito da mensagem e tempo de atraso do link de upstream) são adicionadas ao campo de correção da mensagem de evento PTP, e o campo de correção da mensagem recebida pelo escravo contém a soma de todos os atrasos do link. Em teoria, esse é o atraso total fim-a-fim (do mestre ao escravo) do pacote SYNC.

Sincronização de falha de relógio PTP

Causado por:

- Congestionamento de rede que leva a pacotes PTP a serem colocados em buffer ou descartados na interface (em trânsito) ou pela política de plano de controle (CoPP).

- Firewalls bloqueando pacotes PTP.

- Esgotamento dos recursos de hardware, como CPU, memória ou TCAM.

- Limitação de hardware ou software que impede a medição precisa do tempo.

Ação a ser tomada:

Verifique a página de perguntas frequentes sobre PTP Cat9k

Revisar o fluxo de solução de problemas do comando show

Pontos de falha específicos

Anúncio e descoberta

Sintoma

Possível causa

A CPU de relógio comum não processa pacotes de anúncio do GMC. O relógio comum não envia o pacote Delay Request. Os relógios não conseguem sincronizar após a negociação PTP.

Grandmaster Clock não configurado para enviar pacotes de Anúncio.Pacotes PTP perdidos em trânsito. Pacotes PTP descartados pela interface, plano de controle ou ASIC. Configuração incorreta que faz com que o GMC envie domínio/perfil PTP incorreto ou o relógio comum tem domínio/perfil incorreto configurado.

Ação(ões) a ser(em) tomada(s):

Verificar configurações e status do PTP:

Execute um EPC de interface ou de plano de controle para verificar se Clock está recebendo e enviando pacotes PTP:

Se o EPC não for confiável, use os dados coletados pelas depurações de PTP para verificar quais valores de PTP estão sendo enviados e recebidos:

Melhor algoritmo de relógio mestre (BMCA)

Sintoma

Possível causa

Falha de Sincronização

Relógio ignorando ou rejeitando mensagens PTP do GMC

Registrando errosTentativas de ressincronização

Versões PTP incompatíveis entre dispositivos de rede e o GMC. Dados de relógio imprecisos em pacotes de Anúncio. Instabilidade do relógio causada por vários relógios Grand Master dentro do mesmo domínio.

Ação(ões) a ser(em) tomada(s):

Descarte todos os relógios de trânsito ou de limite que possam estar contribuindo para a latência ou para a manutenção de horários imprecisos.

Elimine qualquer limitação de hardware ou software na plataforma que impeça a manutenção precisa do tempo.

Colete depurações de PTP e verifique se há erros.

Seleção de relógio Grand Master

Sintoma

Possível causa

O BMCA (Best Master Clock Algorithm) não seleciona o GMC mais preciso. O BMCA não calcula o atraso da rede. Configurações de prioridade incompatíveis.

Ação(ões) a ser(em) tomada(s):

Sincronizar troca de mensagens

Sintoma

Possível causa

Erro de configuração do TC (Transparent Clock), como perfil ou modo PTP incorreto. Erros no cálculo de atraso. Pacote de Mensagem de Sincronização descartado em trânsito ou no plano de controle do OC.

Ação(ões) a ser(em) tomada(s):

Atrasar Solicitação e Resposta

Sintoma

Possível causa

Os relógios transparentes não são capazes de calcular carimbos de data/hora precisos que levam a um cálculo de atraso impreciso. Atrasar pacotes de Solicitação ou Resposta recebidos em uma ordem incorreta, perdidos em trânsito ou descartados antes do plano de controle

Ação(ões) a ser(em) tomada(s):

Correção e Sincronização

Sintoma

Possível causa

Correções de tempo imprecisas e compensações de atraso calculadas por relógios. Limitações de hardware ou software que levam a um ajuste incorreto do relógio do sistema que causa falha na sincronização.

Ação(ões) a serem executadas

Comandos show da interface de linha de comando do PTP

Verifique os estados do Modo PTP, Perfil, Identidade, Domínio, Interfaces ativadas por PTP e Interfaces PTP:

Cat9300#show ptp clock

PTP CLOCK INFO

PTP Device Type: Unknown

PTP Device Profile: Default Profile

Clock Identity: 0x70:B:4F:FF:FE:A8:52:80

Clock Domain: 0

Network Transport Protocol: 802.3

Number of PTP ports: 0

Cat9300#

Uma interface sem configurações PTP permanece no Domínio 0 e no estado INITIALIZING.

Cat9300#show ptp brief

Interface                       Domain    PTP State

GigabitEthernet1/0/1            0         INITIALIZING

Estas são as fases de transição do relógio no Modo Transparente Fim-a-Fim.

Cat9300#configuration terminal

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#show platform software fed switch active ptp debugs interface twe1/0/1

Offload Monitor Data:

=======================================

Ofld sig cnt: 0, Ofld ts cnt: 0, Ofld miss cnt: 0, Ofld issue hit: 0

Sig (rd,wr)ptr: (0,0), Nif (rd,wr)ptr: (0,0)

Drop counters:

=======================================

ptp messages dropped due to qos drain count : 0

Cat9300#show platform software fed switch active ifm mappings

Interface                 IF_ID    Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN  Type Active

TwentyFiveGigE1/0/1       0x9        0   0   0    0      0      7    8    1    1    NRU  Y

<>

Cat9300#show platform software fed switch active ptp if-id 0x009

Displaying port data for if_id 9

=======================================

Port Mac Address 9C:54:16:AE:4C:81

Port Clock Identity 9C:54:16:FF:FE:AE:4C:80

Port number 1

PTP Version 2

domain_value 8

Profile Type: : DEFAULT

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay mechanism: End-to-End

port_enabled: TRUE

ptt_port_enabled: TRUE

Port state: : SLAVE

sync_seq_num 52439

delay_req_seq_num 0

ptp vlan is valid : TRUE

ptp vlan id 10

port mode 2

tag native vlan : FALSE

num sync messages transmitted  0

num followup messages transmitted  0

num sync messages received  4434

num followup messages received  4434

num delay requests transmitted  0

num delay responses received 0

num delay requests received  0

num delay responses transmitted  0

Cat9300#show platform software fed switch active ptp domain

Displaying data for domain number 8

=======================================

Profile Type : DEFAULT

Profile State: enabled

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay Mechanism: : END-TO-END

PTP clock : 1970-1-1 1:45:13

mean_path_delay 0 nanoseconds

Transport Method : 802.3

Message general ip dscp  : 59

Message event ip dscp    : 47

Cat9300#show platform software fed switch active  ptp auto-calibrate

PTP Auto Calibration:

PTP auto_calibration status : FALSE

C9300-4c80#ptp calibrate interface twe1/0/1 speed all

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

%PTP_RP_MODULE-6-PTP_AUTO_CALIBRATION_COMPLETE: PTP auto calibration on the interface TwentyFiveGigE1/0/1 is complete

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

Verificar recursos da plataforma

Verificar interfaces

Um valor diferente de zero para quedas de entrada, quedas de saída ou erros de CRC no caminho dos pacotes PTP causa falhas.

Cat9300#show interfaces twe1/0/1 human-readable

TwentyFiveGigE1/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is 9c54.16ae.4c81 (bia 9c54.16ae.4c81)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-CX1

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 3.0 kilobits , 5 pps

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

26,497 packets input, 1,955,114 bytes, 0 no buffer

Received 26,477 broadcasts (26,476 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 26,476 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

947 packets output, 124,533 bytes, 0 underruns

Output 17 broadcasts (917 multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

2 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Verificar a vigilância do plano de controle

Os pacotes PTP são processados pela fila de latência baixa. O tráfego PTP compartilha o índice de política com outros tipos de tráfego de rede, portanto, é melhor verificar se não há quedas incrementais no plano de controle.

Cat9300#show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policier

CPU Queue Statistics

============================================================================================

(default) (set)     Queue        Queue

QId PlcIdx  Queue Name                Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes)  Drop(Frames)

--------------------------------------------------------------------------------------------

0    11     DOT1X Auth                  Yes     1000      1000     0            0

1    1      L2 Control                  Yes     2000      2000     0            0

2    14     Forus traffic               Yes     4000      4000     0            0

3    0      ICMP GEN                    Yes     600       600      0            0

4    2      Routing Control             Yes     5400      5400     0            0

5    14     Forus Address resolution    Yes     4000      4000     0            0

6    0      ICMP Redirect               Yes     600       600      0            0

7    16     Inter FED Traffic           Yes     2000      2000     0            0

8    4      L2 LVX Cont Pack            Yes     1000      1000     0            0

9    19     EWLC Control                Yes     13000     13000    0            0

10   16     EWLC Data                   Yes     2000      2000     0            0

11   13     L2 LVX Data Pack            Yes     1000      1000     0            0

12   0      BROADCAST                   Yes     600       600      0            0

13   10     Openflow                    Yes     200       200      0            0

14   13     Sw forwarding               Yes     1000      1000     0            0

15   8      Topology Control            Yes     13000     13000    0            0

16   12     Proto Snooping              Yes     2000      2000     0            0

17   6      DHCP Snooping               Yes     400       400      0            0

18   13     Transit Traffic             Yes     1000      1000     0            0

19   10     RPF Failed                  Yes     200       200      0            0

20   15     MCAST END STATION           Yes     2000      2000     0            0

21   13     LOGGING                     Yes     1000      1000     0            0

22   7      Punt Webauth                Yes     1000      1000     0            0

23   18     High Rate App               Yes     13000     13000    0            0

24   10     Exception                   Yes     200       200      0            0

25   3      System Critical             Yes     1000      1000     0            0

26   10     NFL SAMPLED DATA            Yes     200       200      0            0

27   2      Low Latency                 Yes     5400      5400     0            0  <<< Queue for PTP traffic.

28   10     EGR Exception               Yes     200       200      0            0

29   5      Stackwise Virtual OOB       Yes     8000      8000     0            0

30   9      MCAST Data                  Yes     400       400      0            0

31   3      Gold Pkt                    Yes     1000      1000     0            0

* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value

CPU Queue Policer Statistics

====================================================================

Policer    Policer Accept   Policer Accept  Policer Drop  Policer Drop

Index         Bytes          Frames        Bytes          Frames

-------------------------------------------------------------------

0          4052             48              0             0

1          3520420          10686           0             0

2          1966076          16634           0             0     <<< PTP packets share this Policier Index w/other network traffic.

3          0                0               0             0

4          0                0               0             0

5          0                0               0             0

6          0                0               0             0

7          0                0               0             0

8          2937088          45892           0             0

9          0                0               0             0

10         1770             15              0             0

11         0                0               0             0

12         0                0               0             0

13         20246            191             0             0

14         24918            252             0             0

15         0                0               0             0

16         0                0               0             0

17         0                0               0             0

18         0                0               0             0

19         0                0               0             0

Second Level Policer Statistics

====================================================================

20         8423584          73212           0             0

21         50986            506             0             0

Policer Index Mapping and Settings

--------------------------------------------------------------------

level-2   :   level-1                      (default)   (set)

PlcIndex  :   PlcIndex                       rate      rate

--------------------------------------------------------------------

20        :   1  2  8                        13000     13000

21        :   0 4 7 9 10 11 12 13 14 15      6000      6000

====================================================================

Second Level Policer Config

====================================================================

level-1 level-2                            level-2

QId PlcIdx  PlcIdx  Queue Name                 Enabled

--------------------------------------------------------------------

0    11      21      DOT1X Auth                  Yes

1    1       20      L2 Control                  Yes

2    14      21      Forus traffic               Yes

3    0       21      ICMP GEN                    Yes

4    2       20      Routing Control             Yes

5    14      21      Forus Address resolution    Yes

6    0       21      ICMP Redirect               Yes

7    16      -       Inter FED Traffic           No

8    4       21      L2 LVX Cont Pack            Yes

9    19      -       EWLC Control                No

10   16      -       EWLC Data                   No

11   13      21      L2 LVX Data Pack            Yes

12   0       21      BROADCAST                   Yes

13   10      21      Openflow                    Yes

14   13      21      Sw forwarding               Yes

15   8       20      Topology Control            Yes

16   12      21      Proto Snooping              Yes

17   6       -       DHCP Snooping               No

18   13      21      Transit Traffic             Yes

19   10      21      RPF Failed                  Yes

20   15      21      MCAST END STATION           Yes

21   13      21      LOGGING                     Yes

22   7       21      Punt Webauth                Yes

23   18      -       High Rate App               No

24   10      21      Exception                   Yes

25   3       -       System Critical             No

26   10      21      NFL SAMPLED DATA            Yes

27   2       20      Low Latency                 Yes

28   10      21      EGR Exception               Yes

29   5       -       Stackwise Virtual OOB       No

30   9       21      MCAST Data                  Yes

31   3       -       Gold Pkt                    No

<>

Verifique a CPU e a memória

Cat9300#show platform resources

**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical

Resource                 Usage                 Max             Warning         Critical        State

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Control Processor       1.28%                 100%            90%             95%             H

DRAM                   3566MB(47%)           7575MB          85%             90%             H

TMPFS                  1001MB(13%)           7575MB          40%             50%             H

show processes cpu sorted | ex 0.00

show cpu history

show processes memory sorted

Verificar TCAM

Cat9300#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                  Subtype      Dir      Max     Used    %Used       V4       V6     MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I       32768       20    0.06%        0        0        0       20

Mac Address Table      TCAM         I        1024       21    2.05%        0        0        0       21

L3 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L3 Multicast           TCAM         I         512        9    1.76%        3        6        0        0

L2 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L2 Multicast           TCAM         I         512       11    2.15%        3        8        0        0

IP Route Table         EM           I       24576       12    0.05%       11        0        1        0

IP Route Table         TCAM         I        8192       25    0.31%       12       10        2        1

QOS ACL                TCAM         IO       5120       85    1.66%       28       38        0       19

Security ACL           TCAM         IO       5120      129    2.52%       26       58        0       45

Netflow ACL            TCAM         I         256        6    2.34%        2        2        0        2

PBR ACL                TCAM         I        1024       22    2.15%       16        6        0        0

Netflow ACL            TCAM         O         768        6    0.78%        2        2        0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO       1024       13    1.27%        3        6        0        4

Control Plane          TCAM         I         512      282   55.08%      130      106        0       46 <<< Expected to be at least 50%

Tunnel Termination     TCAM         I         512       18    3.52%        8       10        0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I        2048        1    0.05%        0        0        0        1

Security Association   TCAM         I         256        4    1.56%        2        2        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O        8192        0    0.00%        0        0        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O         512        1    0.20%        0        0        0        1

Client Table           EM           I        4096        0    0.00%        0        0        0        0

Client Table           TCAM         I         256        0    0.00%        0        0        0        0

Input Group LE         TCAM         I        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Output Group LE        TCAM         O        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Macsec SPD             TCAM         I         256        2    0.78%        0        0        0        2

Ferramentas de plataforma

Executar EPC (Embedded Packet Capture)

Configuração de um EPC

Cat9300#monitor capture tac [interface | control-plane] [in | out | both] [match | access-list] buffer size 100

Note: Verifique o Guia de configuração de gerenciamento de rede de uma determinada plataforma/versão para obter mais opções de configuração para EPC.

Verificar pacotes PTP Rx no nível da interface

Cat9300#monitor capture tac interface twe1/0/1 in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture tac start

Started capture point : tac

%BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point tac enabled.

C9300-4c80#monitor capture stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 3 seconds

Packets received - 28

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer exists till exported or cleared

Stopped capture point : tac

%BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point tac disabled.

C9300-4c80#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

Verifique se os pacotes Rx chegam ao plano de controle

Cat9300#monitor capture cpu control-plane in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Started capture point : cpu

Cat9300#

*Sep 28 14:05:28.375: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point cpu enabled.

Cat9300#

Verificar pacotes Tx PTP no nível do plano de controle

Isso indicaria que o software Cisco IOS® XE e a CPU estão gerando pacotes PTP Rx.

Note: Um EPC de entrada em um switch de próximo salto ou SPAN/RSPAN é mais confiável para validar se um relógio comum local está enviando pacotes PTP.

Note: Pacotes gerados pela CPU, como ' ', não podem ser vistos na saída com um EPC configurado em uma interface física, uma limitação documentada da ferramenta EPC.

Cat9300#monitor capture cpu control-plane out match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Coletar depurações de PTP

Debug

Propósito

calibração automática

bmc

Exibe para o que a interface está selecionada.

mensagens

debug de calibração automática

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

1:41:29.714: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:38.849: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface Vlan10 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

bmc debug

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:41:40.277:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

depuração de mensagens

Cat9300#clear logging

Cat9300#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Clear logging buffer [confirm]

Cat9300(config)#

Cat9300(config)#int twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#debug ptp messages

PTP Messages debugging is on

Cat9300#

Cat9300#conf  t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#undebug all

All possible debugging has been turned off

Cat9300#

Cat9300#show logging

<>

Log Buffer (131072 bytes):

21:59:06.980: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:59:07.826: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:59:11.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:59:12.976: Cisco IOS-FMAN-PTP:retrieve interface: Twe1/0/1 iif_id: 9(fmanrp_ptp_port_data_update)  ptp port data:  <<< local data sent by clock

if_hdl = 9

mac address = 9c54.16ae.4c81 <<< similar to local clock identity

domain_value = 8

port_number = 1

port_state = 4

port_enabled = 1

ptt_port_enabled = 1

delete_flag = False

21:59:13.273: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up <<<

21:59:13.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

21:59:13.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:14.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:14.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.845:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:15.845: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.976: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:59:16.775:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

Executar um comando show platform forward (SPF)

Execute esta ferramenta se os pacotes PTP forem vistos chegando à interface, mas não forem apontados para o plano de controle.

1. Configure ingress EPC on PTP enabled interface.

2. View buffer output and filter for PTP and make note of PTP packet number.

Cat9300#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message <<<

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

3. Export buffer to .pcap on Switch's flash.

Cat9300-4c80#monitor capture tac export location flash:/ptp-cpu.pcap

4. Execute the SPF command and make note of interface where PTP packets are expected to ingress and reference the packet number from buffer brief command.

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward interface twe1/0/1 pcap flash:ptp-cpu.pcap number 2 data

Show forward is running in the background. After completion, syslog can be generated.

4. View Forward/Drop decision

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward last summary

Input Packet Details:

###[ Ethernet ]###

dst       = 01:1b:19:00:00:00

src=74:8f:c2:dc:b0:63

type      = 0x8100

###[ 802.1Q ]###

prio      = 0

id        = 0

vlan      = 10

type      = 0x88f7

###[ Raw ]###

load      = '0B 02 00 40 08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 03 0B 11 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 F8 FE 43 6A 80 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 00 A0'

Ingress:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/1

Global Port Number        : 1

Local Port Number         : 1

Asic Port Number          : 0

Asic Instance             : 0

Vlan                      : 10

Mapped Vlan ID            : 5

STP Instance              : 3

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 172

Destination Index     : 21151

Rewrite Index         : 1

Replication Bit Map   : 0xa    ['localCpu', 'remoteCpu']

Decision:

Destination Index     : 21151  [DI_CPUQ_LOW_LATENCY]

Rewrite Index         : 1      [RI_CPU]

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 0      [Bridging]

Replication Bit Map   :        ['localCpu', 'remoteCpu']

Winner                :        CPPMAC LOOKUP2

Qos Label             : 65

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : CPU_Q_LOW_LATENCY <<< This should be the forwarding decision to this CPU queue. Any drops are unexpected and should be investigated.

Output Port Data          :

Port                    : CPU

Asic Instance         : 0

CPU Queue             :     27 [CPU_Q_LOW_LATENCY]

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 17     [CPU_ENCAP]

Vlan                  : 10

Mapped Vlan ID        : 5

********************************************************************************

C9300-4c80#

Executar um Packet Tracer (PT)

Avisos de PTP no Catalyst 9000

ID de bug da Cisco

Título ID do bug da Cisco

ID de bug Cisco CSCvg24999

O switch trava no modo ptp p2ptransparent.

ID de bug Cisco CSCwf81913

O PTP pára de funcionar nos switches Catalyst, as portas entram no status não calibrado.

ID de bug Cisco CSCwa49052

O atraso do deslocamento e do caminho médio do PTP pode travar nos switches defeituosos e nunca pode aumentar.ID do bug da Cisco

ID de bug Cisco CSCvu73652

C9300 - Mensagens de evento PTP com porta de origem diferente 319 descartadas.  ID de bug da Cisco

ID de bug Cisco CSCwc35946

Opções de CLI inconsistentes ao alterar entre 8275.1, 802.1AS e o perfil PTP padrão.

ID de bug Cisco CSCwc00050

Não é possível alterar o modo PTP via interface do usuário da Web

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco