Contents

Possível vazamento de memória

SeveridadeICS

Impacto

Descrição

MensagemSyslog

Exemplo deMensagem

Famíliade produtos

Regex

Recomendação

Comandos

Possível vazamento de memória

SeveridadeICS

4 - Aviso

Impacto

O vazamento de memória pode levar ao travamento do dispositivo.

Descrição

O uso de memória de um processo aumenta com o tempo, e não é liberado, pode eventualmente fazer com que o sistema operacional fique sem memória. Se o sistema ficar sem memória, ele poderá travar. Revise o ID de bug Cisco CSCsw33723 para obter informações adicionais e exemplos de comandos com saídas grandes que contribuem para essa condição. O limite de aviso é 90%.

MensagemSyslog

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

Exemplo deMensagem

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

Famíliade produtos

- Switches Cisco Catalyst 9200 Series

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series

- Switches Cisco Catalyst 9400 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500 Series

- Switches Cisco Catalyst 9600 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500H Series

- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

- Controlador sem fio Cisco Catalyst 9800 na nuvem

- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

Regex

N/A

Recomendação

Evite executar comandos com saídas longas. É seguro reiniciar periodicamente o smand com o comando test platform software process exit shell-manager RP ative stateless. Se isso não fornecer alívio temporário, talvez seja necessário recarregar o dispositivo. No entanto, como a condição subjacente ainda está presente, a única solução permanente é atualizar o software para uma versão fixa.

Comandos

#show version

#show platform software process list RP active name smand