Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Processo de migração

Suporte a hardware e software

Caminhos de migração

Visão geral da migração

Processo de migração passo a passo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre o procedimento de migração de um Switch Cisco Catalyst 6500 Series autônomo para um Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System.

Observação: este documento fornece as etapas comuns necessárias para a migração. As etapas exatas são baseadas na configuração atual do switch e podem variar um pouco do procedimento mencionado.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento dos conceitos de sistemas de switching virtual (VSS). Para obter mais informações, consulte Understanding Virtual Switching Systems.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos Cisco Catalyst 6500 Series Switches com Supervisor VS-S720-10G-3C/XL que executa o Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SXH1 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O Sistema de Comutação Virtual (VSS - Virtual Switching System) é um recurso novo e inovador nos switches Cisco Catalyst 6500 Series que permite efetivamente o agrupamento de dois chassis físicos em uma única entidade lógica. Essa tecnologia permite novos aprimoramentos em todas as áreas de implantação de data center e campus corporativos, o que inclui alta disponibilidade, escalabilidade/desempenho, gerenciamento e manutenção.

A implementação atual do VSS permite que você mescle dois switches Cisco Catalyst 6500 Series físicos em uma única entidade gerenciada logicamente. Esta figura fornece uma representação gráfica desse conceito em que dois chassis 6509 podem ser gerenciados como um único chassi de 18 slots depois que o VSS é ativado:

Processo de migração

Suporte a hardware e software

O VSS é um recurso de software disponível somente com os switches Cisco Catalyst 6500 Series. Para habilitar e configurar esse recurso, isso é necessário:

Hardware

VS-S720-10G-3C/XL

Software

Software Cisco IOS versão 12.2(33)SXH1 ou posterior

Chassi suportado pelo Cisco Virtual Switching System

Número do modelo

Descrição

WS-C6503-E

Chassi E-Series de 3 slots

WS-C6504-E

Chassi E-Series de 4 slots

WS-C6506

Chassi de 6 slots

WS-C6506-E

Chassi E-Series de 6 slots

WS-C6509

Chassi de 9 slots

WS-C6509-E

Chassi E-Series de 9 slots

WS-C6509-NEB-A

Chassi NEBS (vertical Network Equipment Building Standards) de 9 slots

WS-C6509-V-E

Chassi vertical E-Series de 9 slots

WS-C6513

Chassi de 13 slots

Esta tabela fornece uma lista completa dos chassis suportados com a versão inicial do Cisco Virtual Switching System. Para obter mais informações, consulte Cisco Catalyst 6500 Series Virtual Switching System (VSS) 1440.

Caminhos de migração

A tabela lista alguns dos possíveis caminhos de migração para o VSS. Esta lista é apenas sugestiva e não abrangente.

Configuração inicial

Atualização necessária

Configuração final

Dois switches Cisco Catalyst da série 6500 com supervisores WS-SUP720-3B.

Atualização de hardware - Supervisores VS-S720-10G-3C/XL Software Upgrade - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 ou posterior

VSS

Dois switches Cisco Catalyst da série 6500 com supervisores VS-S720-10G-3C/XL.

Atualização de software - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 ou posterior

VSS

Visão geral da migração

Configuração comum em ambiente independente

Recursos ou protocolos que são executados entre o núcleo da camada 3 (L3) e a distribuição L2/L3:

- Protocolos de roteamento IP

- Canais de porta L3 ou recurso multi-path de custo igual do roteamento IP

Recursos ou protocolos executados entre a camada de distribuição e a camada de acesso de L2/L3:

- Spanning Tree Protocol

- FHRP (First Hop Routing Protocols)

- Políticas: QoS, ACL

- Troncos L2, VLANs, canais de porta

Migração para VSS

Este é um processo em várias etapas, e cada etapa é explicada nesta seção.

Etapas de migração entre o núcleo e a camada de distribuição:

- Configuração do MultiChassis EtherChannel (MEC)

- Modificando a configuração do IP Routing e removendo comandos, que não são mais necessários

Etapas de migração entre a camada de distribuição e de acesso:

- Configurando o MEC

- Manutenção do Spanning Tree Protocol ativado

- Modificando comandos FHRP

- Movendo políticas de QoS e ACL para MEC (se necessário)

- Movendo a configuração de troncos L2 para MEC

Processo de migração passo a passo

Conclua estes passos:

1. Na configuração autônoma inicial, o tráfego é comumente balanceado entre os switches de distribuição usando o compartilhamento de carga da VLAN e a configuração do HSRP.

2. Modifique a configuração do HSRP e do STP de modo que Distribution-1 esteja ativo para todos os fluxos, e os dispositivos vizinhos detectam essa alteração e enviam todo o tráfego para Distribution-1.

3. Desligue as interfaces físicas de Distribution-2, para que sejam isoladas da rede.

.

Depois que o Distribution-2 é completamente removido da rede, ele pode ser convertido para o modo VSS sem interromper o tráfego de produção.

4. Se não tiver sido instalado anteriormente, instale o novo supervisor (VS-SUP720-10G) e verifique o status.

Distribution-2#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

5    5  Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10G        SAD104707BB

9   48  CEF 720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX     SAL1020NGY3

5. Copie o software Cisco IOS compatível com VSS para o sup-bootdisk:

Distribution-2#copy ftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 172.16.85.150

Source filename []? s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

Destination filename [s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin]?

Accessing ftp://172.16.85.150/s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin...

6. Atualize o bootvar para carregar o software Cisco IOS copiado para o disco de inicialização sup:

Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

7. Para que o switch Distribution-2 seja executado no modo VSS, é necessário um VSL (Virtual Switch Link, link do switch virtual). O link atual do Port Channel entre Distribution-1 e Distribution-2 pode ser utilizado para formar o VSL.

8. Configure os atributos do Virtual Switch:

1. Número de domínio do switch virtual (exclusivo na rede)

2. Número do switch virtual (exclusivo no domínio)

3. VSL (Virtual Switch Link, link de switch virtual)

Distribution-2(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 1

!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 1

VSS(config-if)#switch virtual link 1

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

9. Converta o switch Distribution-2 para o modo VSS.

Observação: emita este comando através do console do switch:

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of

PortChannel 1

Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of

PortChannel 1

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 1 brought up

Initializing as Virtual Switch Active

10. Verifique a conversão do switch Distribution-2 para o modo VSS.

VSS#show switch virtual role

Switch  Switch Status  Preempt    Priority   Role     Session ID

Number         Oper(Conf) Oper(Conf)          Local  Remote

-------------------------------------------------------------------

LOCAL    1     UP      FALSE(N)    110(110)  ACTIVE    0      0

In dual-active recovery mode: No

O switch Distribution-2 é convertido com êxito e está operando no modo VSS. As etapas de pré-configuração também podem ser executadas após a conversão do switch Distribution-1. No entanto, a pré-configuração ajuda a reduzir a quantidade de perda de pacotes durante a migração.

11. Conclua estes passos para pré-configurar o Switch VSS 1:

1. Configure o MEC usando as interfaces locais do Switch-1. As interfaces do Switch-2 (atualmente Distribution-1) podem ser adicionadas ao MEC após convertê-lo para o modo VSS.

- Configure o MEC.

- Mova a configuração da interface para MEC.

- Mova as políticas de QoS e ACL para o MEC.

Configuração inicial

interface TenGigabitEthernet1/2/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/1/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20

Alterações de configuração

!--- MEC to Core layer

VSS(config)# int ten 1/2/1

VSS(config-if)# no ip address

VSS(config-if)# interface po20

VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface ten1/2/1

VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- MEC to Access layer

VSS(config-if)# interface po10

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface gig1/1/2

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Configurar dispositivos vizinhos para acomodar o canal de porta

A conexão entre o VSS Switch-1 e seus dispositivos vizinhos está inoperante neste momento. Portanto, um canal de porta é configurado sem interferir no fluxo de tráfego através de Distribution-1.

!--- In Core layer devices

Core(config)# int gig 1/1

Core(config-if)# no ip address

Core(config-if)# int po20

Core(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Core(config-if)# no shut

Core(config-if)# int gig 1/1

Core(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices

Access(config)# int po10

Access(config-if)# switchport

Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Access(config-if)# switchport trunk

Access(config-if)# no shut

Access(config-if)# int gig 1/1

Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

2. No VSS, os chassis ativo e em standby usam o endereço MAC do chassi incorporado ativo e o endereço IP da VLAN. O HSRP não é mais necessário.

- Mova os endereços IP virtuais HSRP para as interfaces VLAN.

- Remova a configuração do HSRP das interfaces VLAN.

Configuração inicial

interface Vlan10

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.1.1

standby 10 priority 110

!

interface Vlan20

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

standby 20 ip 20.1.1.1

standby 20 priority 110

!

Alterações de configuração

VSS(config)# interface Vlan10

VSS(config-if)# no standby 10 ip 10.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 10 priority 110

VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config-if)# interface Vlan20

VSS(config-if)# no standby 20 ip 20.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 20 priority 110

VSS(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Observação: os dispositivos finais ainda apontariam suas entradas ARP para o endereço MAC HSRP inicial. Até que essas entradas tenham expirado ou outro ARP seja enviado para atualizar seu cache, há alguma perda de conectividade.

3. Ative o recurso NSF-SSO para os protocolos de roteamento IP usados. O VSS simplifica a configuração de roteamento, portanto algumas das instruções de rede não são mais necessárias. Portanto, eles podem ser removidos.

Switch VSS-1

VSS#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

VSS(config)# router ospf 1

VSS(config-router)# nsf

VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Centro

Core#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

Core(config)# router ospf 1

Core(config-router)# nsf

Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

4. Modifique a configuração do STP para que o VSS Switch-1 se torne a raiz de todas as VLANs.

12. Verifique a configuração e a conectividade do Switch-1 VSS.

- Ative as interfaces do Switch 1 VSS.

- Verifique a conectividade L2 aos dispositivos da camada de acesso.

- Verifique a conectividade L3 com os dispositivos da camada Core.

13. Depois que a conectividade do Switch-1 VSS for verificada, desligue as interfaces de Distribution-1 para comutar o tráfego para VSS.

14. Repita as etapas de conversão no switch Distribution-1 para colocá-lo no modo de espera VSS preferencial.

Distribution-1(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 2

!--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 2

VSS(config-if)#switch virtual link 2

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of

PortChannel 2

Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

PortChannel 2

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 2 brought up

Initializing as Virtual Switch Standby

15. Depois que o switch de espera do VSS é inicializado, a configuração ativa do VSS é sincronizada automaticamente com o modo de espera do VSS. Na inicialização, as interfaces do VSS standby (Switch-2) estão em estado de desligamento.

16. Finalize a configuração do switch virtual.

Observação: esta etapa crítica final é aplicável somente para uma conversão inicial. Se o switch já tiver sido convertido ou parcialmente convertido, você não poderá usar este comando. Uma mensagem de erro será gerada se o switch for convertido ou parcialmente convertido:

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected

on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

Você pode emitir este comando para configurar automaticamente a configuração do switch virtual em standby no switch virtual ativo:

VSS#switch accept mode virtual

This command will bring in all VSL configurations from the standby

switch and populate it into the running configuration.

In addition the startup configurations will be updated with the

new merged configurations.

Do you want proceed? [yes/no]: yes

Merging the standby VSL configuration. . .

Building configuration...

Observação: lembre-se de que o comando switch accept mode virtual não é mais necessário no Cisco IOS Software Release 12.2 SXI à medida que as configurações são mescladas automaticamente.

17. Adicione as interfaces Switch-2 ao MEC.

- VSS

!--- To Core layer

VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1

VSS(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

!--- To Access layer

VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2

VSS(config-if-range)# switchport

VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

- Vizinho VSS - Núcleo
Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

Core(config-if-range)# no shut

- Vizinho VSS - Acesso
Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

Access(config-if-range)# no shut

A migração para o VSS foi concluída. Neste ponto, ambos os switches do VSS estão em execução e o tráfego tem balanceamento de carga em todas as interfaces de uplink.

Informações Relacionadas

- Configuração de sistemas de comutação virtual

- Referência de comando do switch virtual do Cisco IOS

- Suporte ao produto Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems