Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurar o Switch Catalyst para autenticação 802.1x

Configurar o servidor RADIUS

Configurar os PC Clients para Usar a Autenticação 802.1x

Verificar

Clientes PC

Catalyst 6500

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como configurar o IEEE 802.1X em um Catalyst 6500/6000 que é executado no modo nativo (uma única imagem do software Cisco IOS® para o Supervisor Engine e o MSFC) e um servidor Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) para autenticação e atribuição de VLAN.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

- Guia de instalação do Cisco Secure ACS para Windows 4.1

- Guia do usuário do Cisco Secure Access Control Server 4.1

- Como funciona o RADIUS?

- Guia de implantação do Catalyst Switching e ACS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 6500 que executa o Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXF no Supervisor Engine

Observação: você precisa do Cisco IOS Software Release 12.1(13)E ou posterior para suportar a autenticação baseada em porta 802.1x.

- Este exemplo usa o Cisco Secure Access Control Server (ACS) 4.1 como o servidor RADIUS.

Observação: um servidor RADIUS deve ser especificado antes de habilitar 802.1x no switch.

- Clientes PC que suportam autenticação 802.1x

Observação: este exemplo usa clientes Microsoft Windows XP.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O padrão IEEE 802.1x define um controle de acesso baseado em cliente-servidor e um protocolo de autenticação que restringe a conexão de dispositivos não autorizados a uma LAN através de portas acessíveis publicamente. O 802.1x controla o acesso à rede criando dois pontos de acesso virtuais distintos em cada porta. Um ponto de acesso é uma porta não controlada; a outra é uma porta controlada. Todo o tráfego através de uma única porta está disponível para ambos os pontos de acesso. O 802.1x autentica cada dispositivo de usuário conectado a uma porta de switch e atribui a porta a uma VLAN antes de disponibilizar quaisquer serviços oferecidos pelo switch ou pela LAN. Até que o dispositivo seja autenticado, o controle de acesso 802.1x permite somente o tráfego Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) através da porta à qual o dispositivo está conectado. Após a autenticação ser bem-sucedida, o tráfego normal pode passar pela porta.

Observação: se o switch receber pacotes EAPOL da porta que não está configurada para autenticação 802.1x ou se o switch não suportar autenticação 802.1x, os pacotes EAPOL serão descartados e não serão encaminhados a nenhum dispositivo upstream.

Configurar

Nesta seção, você recebe as informações para configurar o recurso 802.1x descrito neste documento.

Essa configuração requer estes passos:

- Configure o switch Catalyst para autenticação 802.1x.

- Configure o servidor RADIUS.

- Configure os clientes PC para usar a autenticação 802.1x.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

- Servidor RADIUS—Executa a autenticação real do cliente. O servidor RADIUS valida a identidade do cliente e notifica o switch se o cliente está autorizado a acessar os serviços de LAN e switch. Aqui, o servidor RADIUS está configurado para autenticação e atribuição de VLAN.

- Switch—Controla o acesso físico à rede com base no status de autenticação do cliente. O switch atua como um intermediário (proxy) entre o cliente e o servidor RADIUS. Ele solicita informações de identidade do cliente, verifica essas informações com o servidor RADIUS e retransmite uma resposta ao cliente. Aqui, o switch Catalyst 6500 também é configurado como um servidor DHCP. O suporte à autenticação 802.1x para o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permite que o servidor DHCP atribua os endereços IP às diferentes classes de usuários finais adicionando a identidade de usuário autenticado ao processo de descoberta de DHCP.

- Clientes—Os dispositivos (estações de trabalho) que solicitam acesso à LAN e aos serviços do switch e respondem às solicitações do switch. Aqui, os PCs 1 a 4 são os clientes que solicitam um acesso autenticado à rede. Os PCs 1 e 2 usam a mesma credencial de logon que está na VLAN 2. Da mesma forma, os PCs 3 e 4 usam uma credencial de login para a VLAN 3. Os clientes PC são configurados para obter o endereço IP de um servidor DHCP.

Configurar o Switch Catalyst para autenticação 802.1x

Este exemplo de configuração de switch inclui:

- Como ativar a autenticação 802.1x em portas FastEthernet.

- Como conectar um servidor RADIUS à VLAN 10 atrás da porta FastEthernet 3/1.

- Uma configuração de servidor DHCP para dois pools IP, um para clientes na VLAN 2 e outro para clientes na VLAN 3.

- Roteamento entre VLANs para ter conectividade entre clientes após a autenticação.

Consulte Diretrizes e Restrições de Autenticação Baseada em Porta 802.1x para obter as diretrizes sobre como configurar a autenticação 802.1x.

Observação: verifique se o servidor RADIUS sempre se conecta atrás de uma porta autorizada.

Catalyst 6500

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Cat6K

!--- Sets the hostname for the switch.

Cat6K(config)#vlan 2

Cat6K(config-vlan)#name VLAN2

Cat6K(config-vlan)#vlan 3

Cat6K(config-vlan)#name VLAN3

!--- VLAN should be existing in the switch for a successful authentication.

Cat6K(config-vlan)#vlan 10

Cat6K(config-vlan)#name RADIUS_SERVER

!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.

Cat6K(config-vlan)#exit

Cat6K(config-if)#interface fastEthernet3/1

Cat6K(config-if)#switchport

Cat6K(config-if)#switchport mode access

Cat6K(config-if)#switchport access vlan 10

Cat6K(config-if)#no shut

!--- Assigns the port connected to the RADIUS server to VLAN 10. !--- Note:- All the active access ports are in VLAN 1 by default.

Cat6K(config-if)#exit

Cat6K(config)#dot1x system-auth-control

!--- Globally enables 802.1x.

Cat6K(config)#interface range fastEthernet3/2-48

Cat6K(config-if-range)#switchport

Cat6K(config-if-range)#switchport mode access

Cat6K(config-if-range)#dot1x port-control auto

Cat6K(config-if-range)#no shut

!--- Enables 802.1x on all the FastEthernet interfaces.

Cat6K(config-if-range)#exit

Cat6K(config)#aaa new-model

!--- Enables AAA.

Cat6K(config)#aaa authentication dot1x default group radius

!--- Method list should be default. Otherwise dot1x does not work.

Cat6K(config)#aaa authorization network default group radius

!--- You need authorization for dynamic VLAN assignment to work with RADIUS.

Cat6K(config)#radius-server host 172.16.1.1

!--- Sets the IP address of the RADIUS server.

Cat6K(config)#radius-server key cisco

!--- The key must match the key used on the RADIUS server.

Cat6K(config)#interface vlan 10

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is used as the gateway address in RADIUS server !--- and also as the client identifier in the RADIUS server.

Cat6K(config-if)#interface vlan 2

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for clients in VLAN 2.

Cat6K(config-if)#interface vlan 3

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for clients in VLAN 3.

Cat6K(config-if)#exit

Cat6K(config)#ip dhcp pool vlan2_clients

Cat6K(dhcp-config)#network 172.16.2.0 255.255.255.0

Cat6K(dhcp-config)#default-router 172.16.2.1

!--- This pool assigns ip address for clients in VLAN 2.

Cat6K(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan3_clients

Cat6K(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0

Cat6K(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1

!--- This pool assigns ip address for clients in VLAN 3.

Cat6K(dhcp-config)#exit

Cat6K(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.2.1

Cat6K(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1

Cat6K(config-if)#end

Cat6K#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/2, Fa3/3, Fa3/4, Fa3/5

Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9

Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13

Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17

Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21

Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24, Fa3/25

Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28, Fa3/29

Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32, Fa3/33

Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36, Fa3/37

Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40, Fa3/41

Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44, Fa3/45

Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48

2    VLAN2                            active

3    VLAN3                            active

10   RADIUS_SERVER                    active    Fa3/1

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed. !--- All active ports are in VLAN 1 (except 3/1) before authentication.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Configurar o servidor RADIUS

O servidor RADIUS é configurado com um endereço IP estático de 172.16.1.1/24. Conclua estes passos para configurar o servidor RADIUS para um cliente AAA:

1. Clique em Network Configuration na janela de administração do ACS para configurar um cliente AAA.

2. Clique em Add Entry na seção AAA clients.

3. Configure o nome de host do cliente AAA, o endereço IP, a chave secreta compartilhada e o tipo de autenticação como:

- Nome de host do cliente AAA = Nome de host do switch (Cat6K).

- Endereço IP do cliente AAA = Endereço IP da interface de gerenciamento do switch (172.16.1.2).

- Segredo compartilhado = chave RADIUS configurada no switch (cisco).

- Autentique Usando = RADIUS IETF.

Observação: para uma operação correta, a chave secreta compartilhada deve ser idêntica no cliente AAA e no ACS. As chaves diferenciam maiúsculas e minúsculas.

4. Clique em Enviar + Aplicar para tornar essas alterações efetivas, como mostrado neste exemplo:

Conclua estes passos para configurar o servidor RADIUS para autenticação, VLAN e atribuição de endereços IP.

Dois nomes de usuário devem ser criados separadamente para clientes que se conectam à VLAN 2 e à VLAN 3. Aqui, um usuário user_vlan2 para clientes que se conectam à VLAN 2 e a outro usuário user_vlan3 para clientes que se conectam à VLAN 3 são criados para essa finalidade.

Observação: aqui, a configuração do usuário é mostrada somente para clientes que se conectam à VLAN 2. Para os usuários que se conectam à VLAN 3, siga o mesmo procedimento.

1. Para adicionar e configurar usuários, clique em User Setup e defina o nome de usuário e a senha.

2. Defina a atribuição do endereço IP do cliente como atribuído pelo pool de clientes AAA. Insira o nome do pool de endereços IP configurado no switch para clientes VLAN 2.

Observação: selecione esta opção e digite o nome do pool IP do cliente AAA na caixa, somente se esse usuário tiver o endereço IP atribuído por um pool de endereços IP configurado no cliente AAA.

3. Defina os atributos da IETF (Internet Engineering Task Force) 64 e 65.

Certifique-se de que as Marcas dos Valores estejam definidas como 1, como mostrado neste exemplo. O Catalyst ignora qualquer marca diferente de 1. Para atribuir um usuário a uma VLAN específica, você também deve definir o atributo 81 com um nome de VLAN ou número de VLAN que corresponda.

Observação: se você usar o nome da VLAN, ele deve ser exatamente o mesmo configurado no switch.

Observação: para obter mais informações sobre esses atributos IETF, consulte RFC 2868: Atributos do RADIUS para suporte de protocolo de túnel.

Observação: na configuração inicial do servidor ACS, os atributos IETF RADIUS podem não ser exibidos na configuração do usuário. Para habilitar os atributos IETF nas telas de configuração do usuário, escolha Interface configuration > RADIUS (IETF). Em seguida, verifique os atributos 64, 65 e 81 nas colunas User e Group.

Observação: se você não definir o atributo IETF 81 e a porta for uma porta de switch no modo de acesso, o cliente terá atribuição à VLAN de acesso da porta. Se você definiu o atributo 81 para atribuição dinâmica de VLAN e a porta é uma porta de switch no modo de acesso, é necessário emitir o comando aaa authorization network default group radius no switch. Este comando atribui a porta à VLAN que o servidor de RADIUS fornece. Caso contrário, 802.1x move a porta para o estado AUTORIZADO após a autenticação do usuário; mas a porta ainda está na VLAN padrão da porta, e a conectividade pode falhar. Se você definiu o atributo 81, mas configurou a porta como uma porta roteada, ocorre a negação de acesso. Esta mensagem de erro é exibida:

%DOT1X-SP-5-ERR_VLAN_NOT_ASSIGNABLE:

RADIUS attempted to assign a VLAN to Dot1x port FastEthernet3/4 whose

VLAN cannot be assigned.

Configurar os PC Clients para Usar a Autenticação 802.1x

Este exemplo é específico do cliente do Protocolo de Autenticação Extensível (EAP - Extensible Authentication Protocol) sobre LAN (EAPOL - Microsoft Windows XP Extensible Authentication Protocol):

1. Escolha Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em sua Conexão local e escolha Propriedades.

2. Marque Mostrar ícone na área de notificação quando conectado na guia Geral.

3. Na guia Authentication (Autenticação), marque Enable IEEE 802.1x authentication for this network (Habilitar autenticação 802.1x de IEEE para essa rede).

4. Defina o tipo de EAP para o desafio MD5, como mostra este exemplo:

Conclua estes passos para configurar os clientes para obter o endereço IP de um servidor DHCP.

1. Escolha Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em sua Conexão local e escolha Propriedades.

2. Na guia Geral, clique em Protocolo Internet (TCP/IP) e em Propriedades.

3. Escolha Obter um endereço IP automaticamente.

Verificar

Clientes PC

Se você concluiu corretamente a configuração, os clientes do PC exibem um prompt pop-up para inserir um nome de usuário e uma senha.

1. Clique no prompt que este exemplo mostra:

Uma janela de entrada de nome de usuário e senha é exibida.

2. Digite o nome de usuário e a senha.

Observação: nos PCs 1 e 2, insira as credenciais de usuário da VLAN 2 e nos PCs 3 e 4 insira as credenciais de usuário da VLAN 3.

3. Se nenhuma mensagem de erro for exibida, verifique a conectividade com os métodos comuns, como por meio do acesso aos recursos da rede e com o ping. Esta saída é do PC 1 e mostra um ping bem-sucedido para o PC 4:

Se esse erro for exibido, verifique se o nome de usuário e a senha estão corretos:

Catalyst 6500

Se a senha e o nome de usuário parecerem estar corretos, verifique o estado da porta 802.1x no switch.

1. Procure o status de uma porta que indica AUTORIZADO.

Cat6K#show dot1x

Sysauthcontrol                    = Enabled

Dot1x Protocol Version            = 1

Dot1x Oper Controlled Directions  = Both

Dot1x Admin Controlled Directions = Both

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/2

AuthSM State      = AUTHENTICATED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Enabled

Port Control      = Auto

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/4

AuthSM State      = AUTHENTICATED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Enabled

Port Control      = Auto

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/1

Default Dot1x Configuration Exists for this interface FastEthernet3/1

AuthSM State      = FORCE AUTHORIZED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Disabled

PortControl       = Force Authorized

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Verifique o status da VLAN após a autenticação bem-sucedida.

Cat6K#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9,

Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13,

Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17,

Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21,

Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24, Fa3/25,

Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28, Fa3/29,

Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32, Fa3/33,

Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36, Fa3/37,

Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40, Fa3/41,

Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44, Fa3/45,

Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48

2    VLAN2                            active    Fa3/2, Fa3/3

3    VLAN3                            active    Fa3/4, Fa3/5

10   RADIUS_SERVER                    active    Fa3/1

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed.

2. Verifique o status da associação DHCP no após a autenticação bem-sucedida.

Router#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

172.16.2.2       0100.1636.3333.9c       Mar 04 2007 06:35 AM    Automatic

172.16.2.3       0100.166F.3CA3.42       Mar 04 2007 06:43 AM    Automatic

172.16.3.2       0100.145e.945f.99       Mar 04 2007 06:50 AM    Automatic

172.16.3.3       0100.1185.8D9A.F9       Mar 04 2007 06:57 AM    Automatic

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Troubleshoot

Colete a saída desses comandos debug para solucionar problemas:

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

- debug dot1x events —Habilita a depuração de instruções de impressão protegidas pelo flag de eventos dot1x.

Cat6K#debug dot1x events

Dot1x events debugging is on

Cat6K#

!--- Debug output for PC 1 connected to Fa3/2.

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 14

00:13:36: dot1x-ev:Couldn't Find a process thats already handling

the request for this id 3

00:13:36: dot1x-ev:Inserted the request on to list of pending requests.

Total requests = 1

00:13:36: dot1x-ev:Found a free slot at slot: 0

00:13:36: dot1x-ev:AAA Client process spawned at slot: 0

00:13:36: dot1x-ev:AAA Client-process processing Request

Interface= Fa3/2,

Request-Id = 14,

Length = 15

00:13:36: dot1x-ev:The Interface on which we got this AAA Request

is FastEthernet3/2

00:13:36: dot1x-ev:MAC Address is 0016.3633.339c

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:13:36: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 6

00:13:36: dot1x-ev:Sent to Bend

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 15

00:13:36: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest for

this id 12

00:13:36: dot1x-ev:Username is user_vlan2; eap packet length = 6

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:13:36: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 31

00:13:36: dot1x-ev:Sent to Bend

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 16

00:13:36: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest for

this id 13

00:13:36: dot1x-ev:Username is user_vlan2; eap packet length = 32

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_PASS

00:13:36: dot1x-ev:Vlan name = VLAN2

00:13:37: dot1x-ev:Sending Radius SUCCESS to Backend SM -

id 16 EAP pkt len = 4

00:13:37: dot1x-ev:The process finished processing the request

will pick up any pending requests from the queue

Cat6K#

Cat6K#

!--- Debug output for PC 3 connected to Fa3/4.

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 8

00:19:58: dot1x-ev:Couldn't Find a process thats already handling

the request for this id 1

00:19:58: dot1x-ev:Inserted the request on to list of pending requests.

Total requests = 1

00:19:58: dot1x-ev:Found a free slot at slot: 0

00:19:58: dot1x-ev:AAA Client process spawned at slot: 0

00:19:58: dot1x-ev:AAA Client-process processing Request

Interface= Fa3/4,

Request-Id = 8,

Length = 15

00:19:58: dot1x-ev:The Interface on which we got this AAA

Request is FastEthernet3/4

00:19:58: dot1x-ev:MAC Address is 0014.5e94.5f99

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:19:58: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 6

00:19:58: dot1x-ev:Sent to Bend

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 9

00:19:58: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest

for this id 10

00:19:58: dot1x-ev:Username is user_vlan3; eap packet length = 6

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:19:58: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 31

00:19:58: dot1x-ev:Sent to Bend

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 10

00:19:58: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest

for this id 11

00:19:58: dot1x-ev:Username is user_vlan3; eap packet length = 32

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_PASS

00:19:58: dot1x-ev:Vlan name = 3

00:19:58: dot1x-ev:Sending Radius SUCCESS to Backend SM - id 10 EAP pkt len = 4

00:19:58: dot1x-ev:The process finished processing the request

will pick up any pending requests from the queue

Cat6K#

- debug radius — Exibe informações associadas ao RADIUS.

Cat6K#debug radius

Radius protocol debugging is on

Cat6K#

!--- Debug output for PC 1 connected to Fa3/2.

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 85 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 17 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 85

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 79 17 0201000F

00:13:36:         Attribute 80 18 CCEE4889

00:13:36: RADIUS: Received from id 17 172.16.1.1:1812,

Access-Challenge, len 79

00:13:36:         Attribute 79 8 010D0006

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 C883376B

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 6

00:13:36:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 109 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 18 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 109

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 79 8 020D0006

00:13:36:         Attribute 80 18 15582484

00:13:36: RADIUS: Received from id 18 172.16.1.1:1812, Access-Challenge,

len 104

00:13:36:         Attribute 79 33 010E001F

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 0643D234

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 31

00:13:36:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 135 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 19 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 135

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 79 34 020E0020

00:13:36:         Attribute 80 18 E8A61751

00:13:36: RADIUS: Received from id 19 172.16.1.1:1812,

Access-Accept, len 124

00:13:36:         Attribute 64 6 0100000D

00:13:36:         Attribute 65 6 01000006

00:13:36:         Attribute 81 8 01564C41

00:13:36:         Attribute 88 15 766C616E

00:13:36:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

00:13:36:         Attribute 79 6 030E0004

00:13:36:         Attribute 25 39 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 11A7DD44

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 4

Cat6K#

Cat6K#

!--- Debug output for PC 3 connected to Fa3/4.

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 85 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 11 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 85

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 79 17 0201000F

00:19:58:         Attribute 80 18 0001AC52

00:19:58: RADIUS: Received from id 11 172.16.1.1:1812, Access-Challenge,

len 79

00:19:58:         Attribute 79 8 010B0006

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 23B9C9E7

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 6

00:19:58:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 109 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 12 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 109

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 79 8 020B0006

00:19:58:         Attribute 80 18 F4C8832E

00:19:58: RADIUS: Received from id 12 172.16.1.1:1812,

Access-Challenge, len 104

00:19:58:         Attribute 79 33 010C001F

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 45472A93

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 31

00:19:58:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 135 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 13 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 135

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 79 34 020C0020

00:19:58:         Attribute 80 18 37011E8F

00:19:58: RADIUS: Received from id 13 172.16.1.1:1812, Access-Accept,

len 120

00:19:58:         Attribute 64 6 0100000D

00:19:58:         Attribute 65 6 01000006

00:19:58:         Attribute 81 4 0133580F

00:19:58:         Attribute 88 15 766C616E

00:19:58:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

00:19:58:         Attribute 79 6 030C0004

00:19:58:         Attribute 25 39 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 F5520A95

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 4

Cat6K#

Informações Relacionadas

- Autenticação IEEE 802.1x com Catalyst 6500/6000 executando o exemplo de configuração de software CatOS

- Diretrizes para a implantação dos servidores Cisco Secure ACS para Windows NT/2000 em um ambiente de switch Cisco Catalyst

- RFC 2868: Atributos de RADIUS para suporte a protocolo de túnel

- Configurando a autenticação baseada em porta IEEE 802.1X

- Suporte a Produtos de LAN

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems