Contents

Introduction

1. Informações de Apoio

2. Solucionar problemas de fluxo de pacote (controlador FEX ->)

2.1. FEX

2.1.1. Contadores de interface

2.1.2. Captura do pacote

2.1.3. Pacote redirecionado para CPU FEX.

2.2. Controlador

2.2.1. Tabela de endereço MAC

2.2.2. Captura do pacote

2.2.3. ELAM

Solucionar problemas de fluxo de pacote (controlador -> FEX)

3.1. Controlador

3.1.1. Captura do pacote

3.1.2. ELAM

3.2. FEX

3.2.1. Pacote redirecionado para CPU FEX.

4. Summary

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de encaminhamento de pacotes na rede de Acesso Instantâneo Catalyst 6500/6880 Series.

1. Informações de Apoio

Recomenda-se que o usuário esteja totalmente ciente do projeto, do formato VNTAG e da lógica de encaminhamento de pacotes para a rede baseada no Instant Access.

Informações adicionais sobre a arquitetura de Acesso Instantâneo para o Acesso Instantâneo Catalyst 6500/6880 podem ser encontradas em:

White paper da solução Cisco Catalyst Instant Access

Toda outra análise foi feita para esta topologia:

aviso: As etapas descritas aqui são executadas somente em uma configuração de laboratório ou sob supervisão direta de um engenheiro do Cisco TAC.

Note: Para executar com êxito alguns dos comandos apresentados aqui, enable 'service internal' (comando oculto) no controlador Cisco Catalyst 6500/6880, que desbloqueia alguns dos comandos ocultos/específicos do TAC:

6880#configure terminal

6880(config)#service internal

Ative o acesso total ao FEX (o serviço interno é necessário) para o número especificado de minutos:

6880#test platform software console fex <fex-id> enable timeout <minutes>

2. Solucionar problemas de fluxo de pacote (controlador FEX ->)

Nesta seção, o fluxo de pacotes da interface de Acesso Instantâneo / FEX (Fabric Extender) (host conectado a Gi1/0/1) para o controlador da série Cisco Catalyst 6500/6880, onde a decisão final de encaminhamento de pacotes é descrita.

2.1. FEX

Para determinar se os pacotes são recebidos na interface de entrada FEX (Gi1/0/1), estes métodos podem ser usados:

2.1.1. Contadores de interface

Gere o número de pacotes e verifique se eles estão visíveis no FEX:

6880#show int gi101/1/0/1 | in packets input

101 packets input, 151894 bytes, 0 no buffer

6880#show counters interface gi101/1/0/1  delta | in InPackets|InUcastPkts|InMcastPkts

1.                          InPackets = 104

3.                        InUcastPkts = 102

4.                        InMcastPkts = 2

Note: Com base no projeto, a tabela de endereços MAC no FEX está sempre vazia, pois o aprendizado MAC acontece somente no controlador.

2.1.2. Captura do pacote

Se for necessário capturar pacotes do FEX para fazer troubleshooting adicional, a sessão de SPAN pode ser configurada diretamente no FEX (para que a replicação de pacotes seja executada no próprio FEX). O principal requisito é que o destino de SPAN esteja conectado ao mesmo FEX da origem de SPAN:

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>enable

Password: cisco

FEX-101#conf t

FEX-101(config)#monitor session 1 source interface gi1/0/1

FEX-101(config)#monitor session 1 destination interface gi1/0/2

Essa configuração é diferente de um cenário no qual a captura de pacotes (ou seja, a sessão de SPAN) é configurada diretamente no 6880 dessa forma:

6880#configure terminal

6880(config)#monitor session 1 source interface gi101/1/0/1

6880(config)#monitor session 1 destination interface gi101/1/0/2

Quando a captura de pacotes é configurada no FEX, a replicação de pacotes também acontece no próprio FEX e os pacotes são observados na porta de destino se houver um problema de comunicação entre o FEX e o controlador. Se a captura de pacotes for configurada diretamente no 6880 (consulte o segundo exemplo), então a replicação de pacotes acontece no próprio controlador e possivelmente leva a uma análise incorreta se houver problemas de comunicação entre o controlador e o FEX. Usando essa abordagem, o destino de SPAN pode ser conectado a qualquer porta/FEX).

Isso pode ser confirmado verificando contadores de SPAN de replicação no 6880 em ambos os cenários.

Sessão de SPAN configurada diretamente no FEX - todos os contadores são iguais a 0:

6880#clear platform hardware capacity rewrite-engine counter

Clear rewrite-engine counter for both switches [confirm]

6880#sh platform hardware capacity rewrite-engine performance  | in SPAN RX

1/5  0       0x210   SPAN RX 0            0                    0

1/5  0       0x211   SPAN RX 1            0                    0

(...)

Sessão de SPAN configurada diretamente no controlador - os contadores correspondem ao número de pacotes replicados. A replicação acontece no módulo do controlador de entrada que não precisa pertencer ao chassi VSS ativo. (exemplo: chassi 2 / módulo 5).

6880#clear platform hardware capacity rewrite-engine counter

Clear rewrite-engine counter for both switches [confirm]

6880#sh platform hardware capacity rewrite-engine performance  | in SPAN RX

(...>

2/5  0       0x211   SPAN RX 1            0                    0

2/5  1       0x210   SPAN RX 0            0                    0

2/5  1       0x211   SPAN RX 1            0                    0

2/5  2       0x210   SPAN RX 0            102                  0

(...)

2.1.3. Pacote redirecionado para CPU FEX.

Um método alternativo para o SPAN apresentado no ponto 2 é redirecionar pacotes para a CPU FEX. Crie uma ACL com instrução de log e anexe-a na interface de entrada (em nosso cenário: Gi1/0/1) e execute debug para capturar esses pacotes. Isso também permite a coleta de detalhes adicionais sobre a decisão de encaminhamento de pacotes no FEX.

Note: esse debug pode causar uma condição de alta CPU no switch do controlador, também no caso de haver um grande número de pacotes.

Observação: caso haja uma pilha de switches de acesso instantâneo, a depuração precisa ser executada no switch, que é local para a porta monitorada. Faça login no outro switch em uma pilha executando o comando 'session <switch-no>, em que switch-no corresponde ao número do switch (por exemplo, para a interface gi2/0/1, switch-no é 2; para a interface 5/0/11, o switch-no é 5 e assim por diante).

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#conf t

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip host 10.0.0.2 host 10.0.0.1 log

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip any any

FEX-101(config)#int gi1/0/1

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

!

FEX-101#debug platform cpu-queues logging-q

Quando o pacote é gerado pelo host, as informações são adicionadas ao buffer de registro que fornece características de pacote (por exemplo, endereço MAC de origem e destino, endereços IP de origem e destino), despejo de pacote e características de pacote interno.

Jun  7 14:05:23.059: Pak recvd on LOGGING-Q: Local Port Fwding L3If: L2If:GigabitEthernet1/0/1 DI:0x1E19, LT:7, Vlan:10   SrcGPN:1, SrcGID:1, ACLLogIdx:0x1, MacDA:0000.0000.0001, MacSA: 0000.0000.0002   IP_SA:10.0.0.2 IP_DA:10.0.0.1 IP_Proto:1  (FEX-101)

TPFFD:F3800001_000A400A_01A00076-00011E19_5F5F0000_00002001 (FEX-101)

(FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: Raw FEX packet Dump: (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 02 08 00 45 00 00 64 04 D3  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 00 FF 01 A2 C3 0A 00 00 02  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 0A 00 00 01 08 00 42 9D 00 13  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.062: 00 00 00 00 00 00 38 96 03 04  (FEX-101)

Para verificar a decisão encaminhada, execute esta verificação (com base no índice DI - destino fornecido neste registro, em que St1 e St2 correspondem às portas da pilha e Te1/0/1 e Te1/0/2 são uplinks que pertencem ao canal da porta):

FEX-101#show platform port-asic dest-map index 0x1E19

Ports: Te1/0/1 St1 Te1/0/2 St2

Para determinar qual porta é usada do canal de porta em direção ao controlador (seu número é confirmado executando o comando 'show etherchannel summary'), use essa abordagem. (este exemplo é para o pacote IP, no caso de endereços MAC não-IP, são usados):

FEX-101#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: Source XOR Destination MAC address

IPv4: Source XOR Destination IP address

IPv6: Source XOR Destination IP address

!

FEX-101#test etherchannel load-balance interface po1 ip 10.0.0.2 10.0.0.1

Would select Te1/0/2 of Po1

O pacote enviado ao controlador tem VNTAG adicionado que reflete a interface de entrada. Para determinar esse valor, siga esta abordagem (Use VIF+1 para a interface Gi1/0/1):

FEX-101#show platform fex ucast-entries

vif   sw_idb            portname             GPN   handle    res_index

====  ==========  ======================     ====  ========= =========

1     0x5CAC278   GigabitEthernet1/0/1       1     0x5        0x30F0000

2.2. Controlador

Quando o pacote chega ao controlador, ele é tratado pelo mecanismo de encaminhamento de entrada, que toma mais decisões sobre o que precisa ser feito com o pacote.

Para nosso exemplo, com base na análise fornecida no ponto 2.1, o pacote deixa o FEX através da interface Te1/0/2. Para determinar qual interface de controlador está conectada na outra extremidade, use este comando:

6880#show fex infra | in FEX Uplink|FLGS

FLGS:

Te1/5/13, FLGS: 0x3F

FEX Uplink: Te1/0/1

Te2/5/13, FLGS: 0x1F

FEX Uplink: Te1/0/2

Os pacotes são recebidos na porta Te2/5/13, portanto, essas verificações são possíveis:

2.2.1. Tabela de endereço MAC

Quando o pacote é recebido no controlador, a aprendizagem de endereço MAC acontece e o endereço MAC do host é aprendido em todos os módulos (isso mostra apenas um exemplo do supervisor ativo):

6880#show mac address-table interface gi101/1/0/1

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

S - secure entry

R - router's gateway mac address entry

D - Duplicate mac address entry

Displaying entries from active supervisor:

vlan   mac address    type   learn    age                 ports

----+----+---------------+-------+-----+----------+-----------------------------

*      10 0000.0000.0002  dynamic  Yes       10     Gi101/1/0/1

(...)

2.2.2. Captura do pacote

Como descrito no ponto 2.1.2, a captura de pacotes também é configurada no controlador desta forma:

6880#configure terminal

6880(config)#monitor session 1 source interface gi101/1/0/1

6880(config)#monitor session 1 destination interface gi101/1/0/2

Se os pacotes estiverem visíveis na interface de destino, o pacote foi enviado com êxito do FEX para o controlador.

Além da sessão de SPAN padrão, a captura interna de pacotes pode ser configurada de modo que os pacotes sejam capturados no buffer interno:

6880(config)#monitor session 1 type capture

6880(config-mon-capture)#source interface gi101/1/0/1

!

6880#monitor capture start

%SPAN-SW1-5-PKTCAP_START: Packet capture session 1 started

6880#show monitor capture buffer

1    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

2    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

3    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

4    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

(...)

Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte: Miniprotocol analyzer

2.2.3. ELAM

Na série Catalyst 6500/6880, há uma captura interna de pacotes incorporada que fornece mais informações sobre a decisão de encaminhamento de pacotes tomada pelo controlador no pacote.

Note: Mais informações sobre o ELAM válido para 6500/SUP2T, bem como sobre o 6880 podem ser encontradas em:

Procedimento de ELAM do Catalyst 6500 Series Switches com mecanismo de supervisão 2T

Quando o pacote é capturado, a origem do pacote (ou seja, se ele aponta corretamente para a interface FEX, que é feita com base no mapeamento VIF), e o local de onde o pacote é encaminhado é determinado.

Neste exemplo, o pacote é recebido no chassi VSS em standby:

No primeiro login,

6880#remote login standby

Trying Switch ...

Entering CONSOLE for Switch

Type "^C^C^C" to end this session

User Access Verification

Password:

6880-sdby#^e

Standby console enabled

Executar ELAM:

6880-sdby#show platform capture elam asic eureka slot 5

Assigned asic_desc=eu50

6880-sdby#show platform capture elam trigger master eu50 dbus dbi ingress ipv4 if ip_sa = 10.0.0.2

6880-sdby#show platform capture elam start

cap_commands: Default ELAM RBI PB1 added to list

Quando os pacotes são enviados do host e à medida que chegam ao mecanismo de encaminhamento de entrada (no nosso caso, eu50 no chassi 2), a captura é acionada e obtemos o número de dados e dois pontos;

6880-sdby#sh platform capture elam status

ELAM Mode: local

ID#    Role  ASIC     Slot  Inst  Ver  ELAM       Status

-----  ----  -------  ----  ----  ---  ---------  ------

eu50   M     EUREKA   5     0     1.3  DBI_ING    Capture Completed

eu50   s     EUREKA   5     0     1.3  RBI_PB1    Capture Completed

ID#    ELAM       Trigger

-----  ---------  ----------

eu50   DBI_ING    FORMAT=IP L3_PROTOCOL=IPV4 IP_SA = 10.0.0.2

eu50   RBI_PB1    TRIG=1

!

6880-sdby#show platform capture elam data | in IP_SA|IP_DA|SMAC|DMAC|SRC_INDEX|DEST_INDEX|data

DBUS data&colon;

SRC_INDEX ....................... [19] = 0x2000 [Po101[Te1/5/13,Te2/5/13],Gi101/1/0/1]

DEST_INDEX ...................... [19] = 0xC [Te1/1/13]

DMAC ............................ = 0000.0000.0001

SMAC ............................ = 0000.0000.0002

IP_SA ........................... = 10.0.0.2

IP_DA ........................... = 10.0.0.1

RBUS data&colon;

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x380 [Switch/Router]

Com base na saída de captura, o pacote com endereços MAC/IP (como mostrado) foi recebido em Gi101/1/0/1 (campo DBUS SRC_INDEX) no FEX e passado para a controladora via Po101 configurado na controladora. A decisão é encaminhar esse pacote para a CPU VSS (campo RBUS DEST_INDEX).

Nota: O que é mapeado entre o VIF e o índice de origem é feito pelo gerenciador VNTAG e pode ser verificado (nesse caso, VIF=1 foi usado quando passou o quadro unicast da porta Gi1/0/1 no FEX; o estado operacional é sempre 2, o tipo pode ser unicast ou multicast):

6880#test platform software switch virtual vntag_mgr vif-map vif 1 detail

VIF INFO:

VIF#  1

Type  UNICAST VIF

LTL#  2000

OperStatus  #  2

Solucionar problemas de fluxo de pacote (controlador -> FEX)

Nesta seção, o fluxo de pacotes do controlador Cisco Catalyst 6500/6880 series ingress forwarding engine, até a interface Instant Access / FEX (Fabric Extender) é descrito.

3.1. Controlador

3.1.1. Captura do pacote

Para determinar se o pacote é recebido com êxito pelo switch Catalyst 6500/6880, são usados métodos padrão para solucionar problemas de switches autônomos/VSS. Esses métodos incluem a captura de pacotes (sessão de SPAN, etc.). Mais informações sobre essas ferramentas estão disponíveis em:

SPAN, RSPAN e ERSPAN

3.1.2. ELAM

Para determinar se a decisão do pacote a ser encaminhado é enviá-lo para o FEX com um identificador VIF válido, a captura de pacotes é executada no controlador para o mecanismo de encaminhamento de entrada (ou seja, o mecanismo de encaminhamento que lida com a interface na qual o pacote foi recebido).

Note: Mais informações sobre o ELAM válido para 6500/SUP2T, bem como sobre o 6880 podem ser encontradas em:

Procedimento de ELAM do Catalyst 6500 Series Switches com mecanismo de supervisão 2T

Neste exemplo, esta é a configuração ELAM válida. (note: A palavra-chave 'shim' no gatilho é usada quando o pacote é originado da CPU; para tráfego de trânsito, esta palavra-chave não é usada):

6880#show platform capture elam asic eureka slot 5

6880#show platform capture elam trigger master eu50 dbus dbi ingress shim ipv4 if ip_sa = 10.0.0.1 ip_da=10.0.0.2

6880#sh platform capture elam start

6880#sh platform capture elam status

ELAM Mode: local

ID#    Role  ASIC     Slot  Inst  Ver  ELAM       Status

-----  ----  -------  ----  ----  ---  ---------  ------

eu50   M     EUREKA   5     0     1.3  DBI_ING    Capture Completed

eu50   s     EUREKA   5     0     1.3  RBI_PB1    Capture Completed

ID#    ELAM       Trigger

-----  ---------  ----------

eu50   DBI_ING    FORMAT=OTHERS SHIM_ETYPE=E8_SHIM_ETYPE                  ETYPE=IPV4_ETYPE IP_SA = 10.0.0.1 IP_DA=10.0.0.2

eu50   RBI_PB1    TRIG=1

Este é o resultado capturado:

6880#show platform capture elam data | in IP_SA|IP_DA|SMAC|DMAC|SRC_INDEX|DEST_INDEX|data

DBUS data&colon;

SRC_INDEX ....................... [19] = 0x380 [Switch/Router,Po255[Te2/5/1,Te2/5/5,Te2/5/6]]

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x0 [Te1/1/1]

DMAC ............................ = 0000.0000.0002

SMAC ............................ = 0000.0000.0001

IP_SA ........................... = 10.0.0.1

IP_DA ........................... = 10.0.0.2

IP_DATA [224]

RBUS data&colon;

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x2000 [Po101[Te1/5/13,Te2/5/13],Gi101/1/0/1]

O pacote foi recebido da CPU (entrada do Switch/Roteador para DBUS SRC_INDEX) e a decisão de encaminhamento é enviá-lo através de Po101 (que é o canal de porta que conecta o controlador ao FEX) e, em seguida, através da interface Gi1/0/1 no FEX101.

O identificador de VIF usado neste caso pode ser verificado através de comando, onde o valor LTL é obtido do RBUS o campo DEST_INDEX:

6880#test platform software switch virtual vntag_mgr vif-map ltl 0x2000 detail

VIF INFO:

VIF#  1

Type  UNICAST VIF

LTL#  2000

OperStatus  #  2

Como a interface de saída no controlador é o canal de porta, esses comandos podem ser executados para determinar qual link físico é usado.

6880#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip enhanced

mpls label-ip

EtherChannel Load-Balancing Mode on FEX Modules:

src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: Source XOR Destination MAC address

IPv4: Source XOR Destination IP address

IPv6: Source XOR Destination IP address

MPLS: Label or IP

!

6880#test etherchannel load-balance interface po101 ip 10.0.0.1 10.0.0.2

Computed RBH: 0x3

Would select Te1/5/13 of Po101

3.2. FEX

Os métodos para solucionar problemas de FEX em um cenário em que um pacote é recebido do controlador e deve ser enviado para a interface de host FEX correspondem aos apresentados na seção 2. As únicas diferenças mencionadas estão relacionadas com 2.1.3 - redirecionamento de pacote para CPU FEX.

3.2.1. Pacote redirecionado para CPU FEX.

Consulte a seção 2.1.3 para obter uma explicação detalhada desta abordagem.

Neste exemplo, para capturar um pacote recebido do controlador, esta configuração é feita no FEX (a ACL é ligada a uma única interface se a interface tiver sido identificada corretamente pela primeira vez, como descrito no ponto 3.1.2).

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 log

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip any any

FEX-101(config)#int te1/0/1

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

FEX-101(config-if)#int te1/0/2

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

FEX-101#debug platform cpu-queues logging-q

debug platform cpu-queue logging-q debugging is on

Observação: se houver uma pilha de switches de acesso instantâneo, a depuração será executada no switch que tem um uplink para o controlador. Faça login em outro switch em uma pilha executando o comando 'session <switch-no> em que switch-no corresponde ao número do switch (por exemplo, para a interface gi2/0/1, switch-no é 2, para a interface 5/0/11, switch-no é 5 e assim por diante).

Quando o pacote do controlador é enviado com êxito para o FEX, essas informações são geradas no syslog:

Pak recvd on LOGGING-Q: Local Port Fwding L3If: L2If:TenGigabitEthernet1/0/1 DI:0x1F2A, LT:0, Vlan:10   SrcGPN:456, SrcGID:456, ACLLogIdx:0x1, MacDA:0000.0000.0002, MacSA: 0000.0000.0001   Non (IPv4/IPv6/ARP/RARP)

TPFFD:F38001C8_000A400A_01A00080-00011F2A_F5F50000_00002BFD

Jun  7 15:37:24.482: Raw FEX packet Dump:

Jun  7 15:37:24.482: 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00

Jun  7 15:37:24.482: 00 01 89 26 80 01 0B FD 81 00

Jun  7 15:37:24.482: 00 0A 08 00 45 00 00 64 76 87

Jun  7 15:37:24.482: 00 00 FF 01 31 0F 0A 00 00 01

Jun  7 15:37:24.482: 0A 00 00 02 08 00 A9 FF 00 12

12 bits (com seus valores hexadecimais correspondentes, consulte o formato de pacote VNTAG no white paper do Instant Access) correspondem ao valor de VIF de destino que foi passado no próprio pacote. Esse valor (alterado para decimal) é ainda mais cruzado com o ponto de saída no FEX.

Este comando é usado para determinar o ponto de saída: leva em consideração o VIF unicast (consulte a nota no ponto 2.2.3 referente ao gerenciador VNTAG).

FEX-101#sh platform fex ucast-entries

vif   sw_idb            portname             GPN   handle    res_index

====  ==========  ======================     ====  ========= =========

1     0x5CAC278   GigabitEthernet1/0/1       1     0x5        0x30F0000

2     0x5CAE2E0   GigabitEthernet1/0/2       2     0x6        0x30F0000

(...)

Para o tráfego multicast, a lógica é a seguinte:

1) Determine o conjunto de interfaces de saída para VIF multicast específico.

FEX-101#sh platform fex mcast-entries

(...)

Entry : 2 =================

Mcast VIF = 3072 : destid = 0x23DF     : handle = 0x37       : result_index = 0x4D

DestId 23DF details with GPN list

index  next   flags cmi    #GPN GPN

0x23DF 0xFFFF 0x00  0x0000 3    1    2    464

(...)

Neste exemplo, para VIF=3072, três (3) interfaces de saída foram selecionadas com os números GPN internos: 1, 2 e 464. Para converter esses números de porta GPN internos em interfaces físicas, esse comando pode ser usado:

FEX-101#show platform pm if-numbers

interface gid  gpn  lpn  port slot unit slun port-type lpn-idb gpn-idb

----------------------------------------------------------------------

Gi1/0/1   1    1    1    0/2  1    1    1    local     Yes     Yes

Gi1/0/2   2    2    2    0/1  1    2    2    local     Yes     Yes

(...)

Po2       464  464  0    16/0  9    2    2    local     No      No

Essas saídas significam que os pacotes recebidos com um destino de multicast VIF igual a 3072 são encaminhados para interfaces: Gi1/0/1, Gi1/0/2 e Port-channel 2.

4. Summary

Em caso de problemas relacionados ao fex, essas saídas de comando são coletadas e adicionadas ao caso do TAC quando ele está sendo aberto:

6880#show tech-support

6880#show tech-support fex infra

6880#attach fex <fex-id>

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#show tech-support