Contents

Introdução

Informações de Apoio

Recomendações

Plataformas Catalyst 1000/2960/3560/CDB e 4500

Plataformas Catalyst 3650 e 3850

Plataformas Catalyst 6K

Versões especiais de engenharia

Introdução

Este documento descreve uma lista de softwares Cisco IOS® estáveis para os switches das séries Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 e 6500/6800.

Informações de Apoio

As recomendações são as mais recentes em janeiro de 2023.

As informações neste documento não devem ser exaustivas e devem servir como orientação geral para você, especialmente em casos de implantações ou atualizações em massa.

Se você estiver interessado em recomendações de software sobre os Catalyst 9000 Series Switches, consulte esta página.

Recomendações

Plataformas Catalyst 1000/2960/3560/CDB e 4500

Linha de produtos

Detalhes do produto

Recomendado

Versão do Cisco IOS

Fim do software

Manutenção

Aprovado (S/N)

Fim do PSIRT/ Fim do suporte de hardware (S/N)

Link EOL

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (todos os modelos)

15.2(7)E7

N [A SER DEFINIDO]

N [A SER DEFINIDO]

EOL não anunciado

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E7

N [23 de outubro]

N [27 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 2960XR

15.2(7)E7

N [23 de outubro]

N [27 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 2960L

15.2(7)E7

Y [22 de outubro]

N [26 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 2960+

15.2(7)E7

Y [22 de outubro]

N [26 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 2960C

15.2(7)E7

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 2960CX

15.2(7)E7

N [Abr '25]

N [Abr '29]

Clique aqui

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E7

N [Abr '25]

N [Abr '29]

Clique aqui

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E7

N [A SER DEFINIDO]

N [A SER DEFINIDO]

EOL não anunciado

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E7

N [A SER DEFINIDO]

N [A SER DEFINIDO]

EOL não anunciado

Catalyst 4500

(Modular)

Sup 8-E

3,11,7E

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Sup 8L-E

3,11,7E

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Sup 9-E

3,11,7E

Y [22 de outubro]

N [26 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 4500-X

(Fixed)

Catalyst 4500-X

3,11,7E

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

* 15.2(7)/3.11 é a versão de manutenção estendida ativa atual.

Plataformas Catalyst 3650 e 3850

Linha de produtos

Detalhes do produto

Recomendado

Cisco IOS-XE Release

Fim do software

Manutenção

Aprovado (S/N)

Fim do PSIRT/ Fim do suporte de hardware (S/N)

Link EOL

Catalyst 3650

3650 (todos os modelos)

16.12.8

Y [22 de outubro]

N [26 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 3850

3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS

16.12.8

Y [Abr '23]

N [Abr '27]

Clique aqui

3850 (todos os outros modelos)

16.12.8

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Plataformas Catalyst 6K

Linha de produtos

Detalhes do produto

Recomendado

Versão do Cisco IOS

Fim do software

Manutenção

Aprovado (S/N)

Fim do PSIRT/ Fim do suporte de hardware (S/N)

Link EOL

Catalyst 6500

Sup 2T

15.5(1)SY10

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY10

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

C6880-X

15.5(1)SY10

Y [21 de outubro]

N [25 de outubro]

Clique aqui

Sup 6T

15.5(1)SY10

Y [Abr '23]

N [Abr '27]

Clique aqui

*15.5(1)SY é a versão de manutenção estendida ativa atual.

Versões especiais de engenharia

Em determinados casos, bugs críticos são disponibilizados nas compilações de engenharia especial (ES). Essas compilações não estão disponíveis no CCO (cisco.com). Se você encontrar algum problema específico ao seu ambiente que ainda não tenha sido corrigido nas versões cisco.com já existentes, entre em contato com a Cisco Customer Experience (CX) para explorar a possibilidade de um código de Especial de Engenharia (ES). As construções Especiais de Engenharia devem ser implantadas por um período limitado e você é aconselhado a passar para a próxima reconstrução de manutenção assim que ela estiver disponível em cisco.com.  As versões do Especial de engenharia são totalmente suportadas pela Cisco Customer Experience (CX) e pela Business Unit (BU).