Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Identificando o hardware quando ligado e em funcionamento

Saída 1 – Switches executando CatOS

Saída Dois – Switches executando o Supervisor IOS

Determinando o hardware quando ele é removido do chassi

Configuração física do Supervisor Engine

Saídas de show module

Determinando o número da peça

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco Catalyst 6000 Series Switches podem ser instalados com Supervisor Engine dual para fornecer a redundância de Camada 2. Quando os Supervisor Engines são equipados com um Multilayer Switch Feature Card (MSFC), os MSFCs dual também fornecem a redundância de Camada 3.

This document provides some simple checks you can carry out to determine if a pair of Supervisors would meet the Hardware requirements for redundancy configuration if installed in a Cisco Catalyst 6000 or 6500 Switch. Este documento fornece uma breve explicação dos diferentes hardwares disponíveis, números de peça e uma tabela com representações gráficas dos hardwares. Um exemplo da saída do comando show module também é fornecido por se clicar nas figuras da tabela.

Esses procedimentos se aplicam aos switches da série Catalyst 6000 que executam o Cisco CatOS® e o Cisco IOS® System Software. Para saber mais sobre as diferenças entre o CatOS e o Cisco IOS System Software, consulte Conversão de Software de Sistema do CatOS para o Cisco IOS para Catalyst 6500/6000 Switches para obter mais informações.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

- Entendendo como a redundância do mecanismo supervisor funciona

- Redundância MSFC

O mecanismo Supervisor, o mecanismo de roteamento e os modelos do mecanismo de encaminhamento devem ser os mesmos em ambos os módulos para que a redundância seja suportada.

Observação: para redundância, não há necessidade de que o firmware corresponda.

Para saber que tipo de módulo Supervisor está instalado no chassi, você precisa das seguintes informações:

- O modelo do mecanismo Supervisor: há vários modelos de mecanismos Supervisor que podem ser usados nos switches Catalyst 6000 e 6500. Atualmente, os seguintes modelos podem ser usados:

- Supervisor Engine I (WS-X6K-SUP1-2GE )

- Supervisor Engine IA (WS-X6K-SUP1A-2GE)

- Supervisor Engine II (WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-BASE)

- O mecanismo de encaminhamento usado: dependendo do módulo, o Supervisor pode ser equipado com diferentes tipos de mecanismos de encaminhamento. Atualmente, os seguintes modelos podem ser usados:

- Placa de recurso de política (PFC - Policy Feature Card) (WS-F6K-PFC)

- PFC 2 (WS-F6K-PFC2)

- Placa de recursos de switching de camada 2 (L2) (WS-F6020)

- Placa de recurso de switching L2 II (WS-F6020A)

- PFC3 ( WS-F6K-PFC3A )

- O mecanismo de roteamento usado: o módulo Supervisor também pode ser equipado com um mecanismo de roteamento para que seu switch Catalyst 6000 ou 6500 possa ser usado como um switch de Camada 3 (L3). Atualmente, os seguintes modelos podem ser usados:

- Multilayer Switch Feature Card (MSFC) (WS-F6K-MSFC)

- Multilayer Switch Feature Card 2 (MSFC2) (WS-F6K-MSFC2)

- Placa de recursos de switch multicamada 3 (MSFC3)(WS-SUP720)

Para obter mais informações sobre números de peça, consulte as seções "Informações de fundo" e "Como determinar o número de peça" no documento Como determinar o tipo de módulo de supervisor instalado nos switches Catalyst 6500/6000 Series.

Componentes Utilizados

As saídas mostradas neste documento são baseadas nestas versões de hardware e software da série Catalyst 6000:

- Supervisor I com CatOS 8.2(1)

- Supervisor II com Software Cisco IOS versão 12.1(20)E2

- Supervisor 720 com CatOS 8.1(1)

- Supervisor 720 com Cisco IOS Software 12.2(17b)SX

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Identificando o hardware quando ligado e em funcionamento

Para descobrir que hardware está sendo usado quando o switch está ligado e funcionando, faça login no switch Catalyst e emita o comando show module. Dependendo do tipo de software que você está executando (CatOS ou Cisco IOS Software), a saída exibida será semelhante à saída mostrada na Saída Um, ou semelhante à mostrada na Saída Dois.

Quando você instala dois Supervisor Engines, o primeiro Supervisor Engine a ficar on-line se torna o módulo ativo; o segundo Supervisor Engine entra no modo de espera. Todas as funções administrativas e de gerenciamento de rede, como SNMP, console da interface de linha de comando (CLI), Telnet, Spanning Tree Protocol (STP), Cisco Discovery Protocol (CDP) e VLAN Trunking Protocol (VTP) são processadas no Supervisor Engine ativo. No Supervisor Engine de standby, a porta do console está inativa, o status do módulo é mostrado como "standby" e o status das portas de uplink é mostrado normalmente.

Saída 1 – Switches executando CatOS

Este é o primeiro exemplo de saída.

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Revisão da saída destacada em negrito. Você pode ver estas informações:

- WS-X6K-SUP2-2GE: Supervisor Engine II

- WS-F6K-PFC2: O módulo está equipado com um PFC 2

- WS-F6K-MSFC2: O módulo está equipado com um MSFC 2

Saída Dois – Switches executando o Supervisor IOS

Como alternativa, a saída pode parecer com esta saída:

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

Revisão da saída destacada em negrito. Você pode ver estas informações:

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Supervisor Engine IA

- WS-F6K-PFC: O módulo está equipado com uma PFC

- WS-F6K-MSFC: O módulo está equipado com uma MSFC

Determinando o hardware quando ele é removido do chassi

Se retirar os módulos do chassi, ainda será possível determinar o tipo de hardware em questão e descobrir que o número de peça está sendo usado. A tabela abaixo representa graficamente diferentes combinações que atendem aos requisitos de hardware para redundância no switch Cisco Catalyst 6000/6500. Se você clicar no link acima da imagem, uma saída correspondente show module será exibida.

Configuração física do Supervisor Engine

- Sup IA com F-6020

- Sup IA com PFC

- Sup IA com PFC e MSFC

- Sup IA com PFC e MSFC2

- Sup II com PFC2 e MSFC2 fornecido antes de novembro de 2001

- Sup II com PFC2 e MSFC2 fornecido após novembro de 2001

Saídas de show module

Sup IA com F-6020A

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

Sup IA com PFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

Sup IA com PFC e MSFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

Sup IA com PFC e MSFC2

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

Sup II com PFC2 e MSFC2 fornecido antes de novembro de 2001

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup II com PFC2 e MSFC2 fornecido após novembro de 2001

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup 720 com PFC3 executando Cisco CatOS

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

Sup 720 com PFC3 e MSFC3 executando o software Cisco IOS

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

Determinando o número da peça

Depois de ter as informações descritas nas seções anteriores, você pode determinar qual número de peça corresponde ao switch Catalyst.

Observação: a quantidade de memória instalada no Supervisor e no MSFC deve ser sempre verificada separadamente, pois isso nem sempre é refletido em um número de peça diferente.

No Supervisor Engine I:

- WS-X6K-SUP1-2GE: Supervisor Engine I, Placa de recurso L2

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Supervisor Engine I, Placa de recurso L2

- WS-X6K-SUP1A-PFC: Supervisor Engine I, PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC: Supervisor Engine I, PFC, MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2: Supervisor Engine I, PFC, MSFC2

No Supervisor Engine II:

- WS-X6K-S2-PFC2: Supervisor Engine II, PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2: Supervisor Engine II, PFC2, MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2: Supervisor Engine II com 256 MB de DRAM no Supervisor, PFC2, 256 MB de DRAM no MSFC2

No Supervisor 720:

- WS-SUP720: Supervisor Engine 720, estrutura integrada, PFC3A, MSFC3

Observação: em certas circunstâncias, o MSFC, o MSFC2 ou o MSFC3 não podem ser exibidos quando você usa os comandos mostrados neste documento. Se você não vir o MSFC, MSFC2 ou MSFC3 na saída desses comandos, mas tiver certeza de que há um mecanismo de roteamento no módulo Supervisor, consulte Recuperar uma MSFC Ausente do Comando show module do Supervisor Engine para obter mais informações.

Informações Relacionadas

- Entendendo a redundância interna de MSFC em Switches de modo híbrido Catalyst 6000

- Como determinar o tipo de módulo de supervisor que está instalado nos Switches de série Catalyst 6500/6000

- Switches Cisco Catalyst 6000 Series que configuram a redundância

- Configurando a redundância do mecanismo supervisor RPR ou RPR+

- Guias de configuração dos switches Cisco Catalyst 6000 Series

- Referências de comandos dos switches Cisco Catalyst 6000 Series

- Visão geral dos switches Cisco Catalyst 6000 Series

- Guias de instalação dos switches Cisco Catalyst 6000 Series

- Suporte Técnico - Cisco Systems