Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Console e cabos da porta auxiliar

Que cabo Ethernet RJ-45 você usa?

Cabos para hubs, Switches, roteadores e estações de trabalho

Conectores de cabos mais comuns

Conectores GIBC e SPF

Conectores e cabos do Switch Catalyst 6500/6000

Conectores e Cabos Catalyst 5500/5000

Conectores e cabos do Switch Catalyst 4500/4000

Conectores e Cabos Catalyst 3750

Conectores e cabos Catalyst 3560/3560E

Patch cable de módulo SFP

Conectores e Cabos Catalyst 3550

Conectores e Cabos Catalyst 2970

Conectores e cabos do Catalyst 2950/2955

Conectores e cabos Catalyst 2940

Conectores e Cabos do Catalyst 2900/3500 XL

Fontes de alimentação CA, conectores e fios para Switches Catalyst

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 6500/6000 Series

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 5500/5000 Series

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 4500/4000 Series

Fontes de alimentação e cabos dos switches Catalyst séries 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 e 3750

Padrão de pinagem RJ-21 para RJ-45

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento é um guia para cabos e conectores para os módulos de switching das séries Catalyst 6500/6000, 5500/5000 e 4500/4000 e para os switches de configuração fixa das séries Catalyst 2900/3500 XL, 2940, 2950/2955, 3550 e 3750. As fontes de alimentação de CA, os conectores e os cabos também são abrangidos para esses switches.

Prerequisites

Requirements

Você deve identificar a peça ou o número do modelo do seu switch/supervisor, módulo de comutação ou fonte de alimentação para usar este documento com eficiência. Faça isso por inspeção visual ou emita o comando show module onde possível.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Console e cabos da porta auxiliar

Os diferentes Catalyst Supervisor Engines usam um cabo rolado ou direto para conectar um terminal ou modem à porta de console. Consulte estes documentos para obter informações sobre como conectar um terminal ou modem à porta de console dos switches da série Catalyst:

- Conexão de um Terminal à Porta de Console dos Switches Catalyst

- Conexão de um Modem à Porta de Console dos Catalyst Switches.

Auxiliary (AUX) ports on Layer 3 (L3) Switches or modules behave much the same way as AUX ports on routers and are used to connect modems. Consulte o Guia de Conexão Modem-Roteador para obter informações sobre como conectar um modem a uma porta AUX.

Que cabo Ethernet RJ-45 você usa?

Uma pergunta comum que diz respeito ao cabo Ethernet de par trançado não blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair) RJ-45 diz respeito a como distinguir entre cabos rolados, diretos e cruzados e quando usá-los. Use o guia de comparação encontrado na seção Tipos de Cabeamento RJ-45 do Guia de Cabeamento para Console e Portas AUX para ver a diferença entre esses cabos.

Cabos para hubs, Switches, roteadores e estações de trabalho

Os cabos cruzados e diretos são usados para conectar portas de switch ou interfaces a dispositivos de rede. Consulte esta tabela para ver quando usar cada um desses tipos de cabo. Localize o dispositivo na coluna à esquerda e faça a correspondência com outro dispositivo na linha superior. A interseção desses dois dispositivos fornece a você o tipo de cabo usado para conectá-los.

Hub

Switch

Router

Estação de trabalho

Hub

Crossover

Crossover

Reto

Reto

Switch

Crossover

Crossover

Reto

Reto

Router

Reto

Reto

Crossover

Crossover

Estação de trabalho

Reto

Reto

Crossover

Crossover

Observação: as portas nos switches Catalyst que executam o Cisco IOS® Software (Nativo) podem ser configuradas para atuar como portas de Camada 2 (L2) ou Camada 3 (L3). Quando você conecta o cabo RJ-45 de uma porta de Camada 3, que atua como uma porta de roteador, a outros dispositivos, use a tabela anterior. Em resumo, os cabos usados não mudam, independentemente de a porta estar configurada para estar no modo Camada 2 (porta do switch) ou Camada 3 (porta do roteador).

Conectores de cabos mais comuns

Esses diagramas mostram alguns dos tipos de cabos e conectores mais comuns usados nos switches Catalyst.

RJ-45

RJ-21 Telco

Isso é usado para conectar às portas Ethernet 10/100 ou 10/100/1000 e às portas GBIC Gigabit Interface Converter (GBIC) 1000Base-T ou Small Form Fator Pluggable (SFP). As portas Ethernet 10/100/1000 devem usar quatro cabos de par trançado Categoria 5, 5e ou 6.

Isso é usado para se conectar às interfaces telco 10/100BASE-TX RJ-21. Use cabos UTP Categoria 5 com RJ-21 macho.

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica SC

Isso é usado para conectar às portas de fibra óptica 100Base-FX. Use os cabos de fibra multimodos (MMF) com conectores MT-RJ.

Isso é usado para se conectar às portas de fibra óptica ou GBICs 100Base-FX, 1000Base-SX, de comprimento de onda longo/longo (LX/LH) e ZX. Use o MMF ou o cabo ótico de fibra do tipo single-mode fiber (SMF).

Fibra óptica LC.

GigaStack

Isso é usado para conectar às portas do módulo de fibra óptica SFP.

Isso é usado para conectar às portas GigaStack GBIC. A tecnologia do Cisco GigaStack usa GBICs e cabos proprietários.

StackWise

Isso é usado para conectar às portas StackWise no painel traseiro dos switches Catalyst 3750. A tecnologia Cisco StackWise usa cabos e conectores proprietários.

Conectores GIBC e SPF

Muitos switches Catalyst, Supervisor Engines e módulos de comutação têm conversores de interface Gigabit (GBICs - Gigabit Interface Converters) removíveis ou conectores do tipo Small Form Fator Pluggable (SFP - Small Form Fator Pluggable). Esses diagramas mostram alguns dos conectores GBIC e SFP mais comuns usados em switches Catalyst.

Observação: um switch Catalyst 2950 é usado para fins de demonstração.

1000Base-X

1000Base-T

Isso usa conector de fibra óptica SC e cabo MMF ou SMF. Números de peça: WS-G5484 (1000Base-SX GBIC) WS-G5486 (1000Base-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000Base-ZX GBIC)

Isso usa conector e cabo RJ-45. Número da peça: WS-G5483 (1000Base-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

Módulo SFP

Isso usa o conector e o cabo Cisco Gigastack. Número da peça: WS-X3500-XL (GBIC GigaStack)

Isso usa conector de fibra óptica LC ou RJ-45 para SFP 1000Base-T. Números de peça: GLC-T (1000Base-T SFP) GLC-SX-MM (1000Base-SX SFP) GLC-LH-SM (1000Base-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000Base-ZX)

O suporte ao GBIC e SFP depende da plataforma e da versão do software. Consulte estes documentos para obter os requisitos do sistema GigabitEthernet, bem como os requisitos do sistema GBIC, CWDM (Coarse Wave Division Multiplexer) GBIC, Gigastack GBIC e SFP:

- Requisitos do sistema para implementar Gigabit Ethernet em Switches Catalyst

- Guia de instalação do Catalyst GigaStack GBIC

- Notas de instalação do GBIC 1000BASE-T

- Especificações e informações sobre a instalação do módulo GBIC SFP (Small Form-Fator Pluggable) do conversor de interface Gigabit (GBIC)

Conectores e cabos do Switch Catalyst 6500/6000

Identifique o chassi do Switch e o número de peça do módulo de switching. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: este guia não cobre cabos para o Módulo de Serviços Ópticos (OSM - Optical Services Module) do Catalyst 6000 ou cabos de adaptador de porta para a placa FlexWAN.

Consulte Nota de Verificação e Instalação do Módulo de Serviços Ópticos para especificações e cabeamento OSM.

Consulte o Guia de instalação dos módulos FlexWAN e FlexWAN avançados para obter informações sobre os adaptadores de porta FlexWAN.

Número da peça de módulo de switching

Tipo de conector

Descrição do cabo

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ45 48 10/1 WS-X6148-GE-TX WS-X6148V-GE-TX WS-X6148V-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 48 10/100 Portas Ethernet 1000 ou 10/100/1000 de alimentação em linha (1000Base-T) WS-X6748-GE-TX 48 portas Ethernet 10/100/1000 (usadas somente com Supervisor 720)

RJ-45 (para portas 10/100 e 1000Base-T)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

Portas Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T WS-X6516-GE-TX 16

RJ-45 (para 1000Base-T GBIC)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

WS-X6148-RJ21V WS-X6248-TEL WS-X6248A-TEL WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 4 portas Ethernet 10/100 portas

RJ-21 Telco (4 conectores)

Cabo UTP de categoria 5

WS-X6024-10FL-MT 24 portas 10Base-FL WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-SM 24 portas 100Base-FX- X6524-100FX-MM.

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica SMF/MMF

WS-X6416-GE-MT 16 portas Gigabit Ethernet 100Base-FX (1000Mbps)

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica MMF

WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC WS-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC 8 ou 16 slots de módulo GBIC

RJ-45 (para 1000Base-T GBIC)

Categoria 5, 5e, 6 UTP

Fibra óptica SC 1 (GBICs 1000BaseSX/LX/ZX e CWDM)

fibra óptica MMF

WS-X6501-10GEX4 de 1 porta Ethernet de 10 Gigabits WS-X6502-10GE com Módulo de Interface Óptica (OIM) de 1 porta Ethernet de 10 Gigabits WS-X6704-10GE Ethernet de 4 portas (usado com Supervisor apenas 720)

fibra óptica SC

Fibra óptica SMF ou SMF de dispersão deslocada

- 24 slots do módulo SFP WS-X6724-SFP (usados apenas com o Supervisor 720)

RJ-45 (para SFP de 1000Base-T)

Categoria 5, 5e, 6 UTP

Fibra óptica LC (para SFPs 1000Base-SX/LX/ZX)

fibra óptica SMF/MMF

1 LX/LH GBICs requer um cabo de correção de condição de modo entre o GBIC e o MMF. Consulte o uso de patch cables de condicionamento de modo em transmissões baseadas em laser Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet para obter mais informações.

Conectores e Cabos Catalyst 5500/5000

Identifique o número de peça do módulo de switching. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: este guia não cobre os cabos FDDI (Fiber Distributed Data Interface) e CDDI (Copper Distributed Data Interface) do Catalyst 5000, cabos ATM do Catalyst 5000 ou cabos Token Ring do Catalyst 5000.

Número da peça de módulo de switching

Tipo de conector

Descrição do cabo

WS-X5013 WS-X5014 24 ou 48 portas Ethernet 10-Base-T WS-X5113 WS-X5223 12 ou 24 portas Ethernet 100Base-TX WS-X5203 12 portas Ethernet 10/100 WS-X5224 WS-X5225R WS-X5234-RJ45J45 24 portas Ethernet 10/100

RJ-45

Cabo 1 UTP categoria 3 ou 5

Portas Ethernet WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 de 48 portas 10Base-T WS-X5239-RJ21 48 10/100

RJ-21 Telco

Cabo 1 UTP categoria 3 ou 5

WS-X5015-MT 24 portas 10Base-FL WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica SMF/MMF

WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12 portas 100Base-FX

Fibra óptica SC (para 100Base-FX)

fibra óptica SMF/MMF

Slots de módulos GBIC de 3 portas WS-X5403 Slots de módulos GBIC WS-X5410 9

SC de fibra ótica (para GBICs 1000BaseSX/LX/ZX)

2 fibras ópticas SMF/MMF

1 O cabo UTP Categoria 3 pode transmitir dados a velocidades de até 10 Mbps e, portanto, é usado somente para dispositivos de rede de 10 Mbps. Os módulos de switching de telecomunicações Catalyst 5000 10Base-T podem usar o cabo de Categoria 3, mas o cabo de Categoria 5 é necessário para todos os módulos de switching 10/100 Base-TX.

2 LX/LH GBICs exigem um cabo de correção de condição de modo entre o GBIC e o MMF. Consulte o uso de patch cables de condicionamento de modo em transmissões baseadas em laser Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet para obter mais informações.

Conectores e cabos do Switch Catalyst 4500/4000

Consulte a Visão Geral do Módulo para obter as especificações detalhadas dos módulos de comutação Catalyst 4500.

Consulte Módulos de Comutação Catalyst 4000 para obter a especificação detalhada para os módulos de comutação Catalyst 4000.

Conectores e Cabos Catalyst 3750

Identifique o número de peça do chassi do Switch. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: o switch Catalyst 3750 é fornecido com um cabo StackWise de 0,5 metro que você pode usar para conectar as portas StackWise no painel traseiro. Você também pode solicitar estes cabos StackWise ao seu representante de vendas da Cisco:

- CAB-STACK-50CM= (cabo de 0,5 metro)

- CAB-STACK-1M= (cabo de 1 metro)

- CAB-STACK-3M= (cabo de 3 metros)

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

Especificações de cabo/conector

Slots de módulo SFP 2 ou 4 e portas Ethernet 10/100 24 ou 48 WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

Catalyst 3750 Hardware Guide

SFP: Fibra óptica LC (para 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (para 1000Base-T)

SFP: Fibra óptica SMF/MMF ou Cat5, 5e ou 6

WS-C3750G-24TS 24 10/100/1000 e 4 slots de módulo SFP

RJ-45 (para portas 10/100/1000)

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

SFP: Fibra óptica LC (para 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (para 1000Base-T)

SFP: Fibra óptica SMF/MMF ou Cat5, 5e ou 6

Portas Ethernet WS-C3750G-24T 24 10/100/1000

RJ-45

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

Slots do módulo SFP WS-C3750G-12S 12

SFP: Fibra óptica LC (para 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (para 1000Base-T)

SFP: Fibra óptica SMF/MMF ou Cat5, 5e ou 6

Conectores e cabos Catalyst 3560/3560E

Identifique o número de peça do chassi do Switch. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

Especificações de cabo/conector

WS-C3560-8PC

RJ-45 (10/100)

UTP Cat 5, 5e ou 6 de dois pares

Catalyst 3560 Hardware Guide

Consulte também Manutenção e Troubleshooting dos Cisco Small Form-Fator Pluggable (SFP) Transceiver Modules.

RJ-45 (10/100/1000)

UTP de quatro pares Cat 5, 5e ou 6

SFP (100Base-FX/LX/BX)

LC Fibra óptica SMF/MMF

WS-C3560-24TS, WS-C3560-48TS, WS-C3560-24PS, WS-C3560-48PS

RJ-45 (10/100) SFP (1000Base-T)

UTP Cat 5, 5e ou 6 de dois pares

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibra óptica SMF/MMF

WS-C3560G-24TS, WS-C3560G-48TS, WS-C3560G-24PS, WS-C3560G-48PS

RJ-45 (10/100/1000) SFP (1000Base-T)

UTP de quatro pares Cat 5, 5e ou 6

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibra óptica SMF/MMF

WS-C3560E-24TD, WS-C3560E-24PD, WS-C3560E-48TD, WS-C3560E-48PD, WS-C3560E-48PD-F

RJ-45 (10/100/1000) SFP (1000Base-T)

UTP de quatro pares Cat 5, 5e ou 6

SFP (100Base-FX, 1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibra óptica SMF/MMF

Baseado em X2 (10GBASE-SR/LR/ER)

SC Fibra óptica SMF/MMF

Patch cable de módulo SFP

O switch Catalyst 3560 suporta o patch cable do módulo SFP, um cabo de 1/2 metro, cobre, cabo passivo com conectores do módulo SFP em cada extremidade. O patch cable pode conectar dois switches Catalyst 3560 em uma configuração em cascata.

Número da peça

Descrição

CAB-SFP-50CM=

Cabo de interconexão Cisco Catalyst 3560 SFP (50 dcm)

Conectores e Cabos Catalyst 3550

Identifique o número de peça do chassi do Switch. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: alguns switches Catalyst 3550 suportam o GigaStack GBIC, que requer um cabo proprietário da Cisco de CAB-GS-50CM (cabo de 0,5 metro) ou CAB-GS-1M (cabo de 1 metro).

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

WS-C3550-12T 10 portas Ethernet 10/100/1000 e 2 slots de módulo GBIC WS-C3550-12G 2 portas Ethernet 10/100/1000 e 10 slots de módulo GBIC WS-WS C3550-24-SMI, WS-C3550-24-DC-SMI WS-C3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 24 ou 48 Portas Ethernet 10/100 e 2 slots de módulo GBIC WS-C3550-24PWR-SMI WS-C3550-24PWR-EMI 2410/100 portas Ethernet de alimentação em linha e 2 slots de módulo GBIC

RJ-45 (para alimentação em linha 10/100 ou 10/100 ou portas 10/100/1000)

Categoria 5, 5e, 6 UTP

GBIC: RJ-45 para GBIC de 1000Base-T ou fibra óptica SC (para 1000Base-SX/LX/ZX e GBICs de CWDM) ou GBIC Gigastack

GBIC: Cat 5, 5e, 6 UTP ou fibra óptica MMF/SMF ou cabo GigaStack

Portas WS-C3550-24-FX-SMI 24 100Base-FX e 2 slots de módulo GBIC

Fibra óptica MT-RJ (para portas 100Base-FX)

fibra óptica MMF

GBIC: RJ-45 para GBIC de 1000Base-T ou fibra óptica SC (para 1000Base-SX/LX/ZX e GBICs de CWDM) ou GBIC Gigastack

GBIC: Cat 5, 5e, 6 UTP ou fibra óptica MMF/SMF ou cabo GigaStack

Conectores e Cabos Catalyst 2970

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

WS-C2970G-24T 24 10/100/1000 Ethernet

RJ-45

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

WS-C2970G-24TS 24 slots de módulo SFP 10/100/1000 e 4

RJ-45 (para portas 10/100/1000)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

SFP: Fibra óptica RJ-45 (para 1000Base-T) ou LC (para 1000Base-SX/LX/ZX)

SFP: Cat5, UTP 5e ou 6 ou fibra óptica SMF/MMF

Conectores e cabos do Catalyst 2950/2955

Identifique o número de peça do chassi do Switch. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: este guia não abrange os Switches Ethernet de longo alcance (LRE - Long-Reach Ethernet) Catalyst 2950.

Observação: alguns switches Catalyst 2950 suportam o GigaStack GBIC, que requer um cabo proprietário da Cisco de CAB-GS-50CM (cabo de 0,5 metro) ou CAB-GS-1M (cabo de 1 metro).

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

Portas Ethernet WS-C2950-12 e WS-C2950-24 12 ou 24 10/100

RJ-45

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

WS-C2955C-12 e WS-C2950C-24 portas Ethernet 12 ou 24 portas 10/100 e 2 portas 100BASE-FX

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica MMF

WS-C2950G-12-EI, WS-C2950G-24-EI, WS-C2950G-24-EI-DC e WS-C2950G-48-EI 12, 24 ou 48 10/1 00 portas Ethernet e 2 slots de módulo GBIC

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

GBIC: RJ-45 para GBIC de 1000Base-T ou fibra óptica SC (para 1000Base-SX/LX/ZX e GBICs de CWDM) ou GBIC Gigastack

GBIC: Cat 5, 5e, 6 UTP ou fibra óptica MMF/SMF ou cabo GigaStack

WS-C2950SX-24 e WS-C2950SX-48-SI 24 ou 48 portas Ethernet 10/100 e 2 portas 1000BASE-SX

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

fibra óptica MT-RJ (para portas 1000BASE-SX)

Fibra óptica MMF/SMF

WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12, 24 ou 48 portas Ethernet 10/100 e 2 portas Ethernet 10/100/1000

RJ-45

Categoria 5, 5e ou cabo UTP 6

WS-C2955S-12 12 portas Ethernet 10/100 e 2 portas 100Base-LX

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

fibra ótica MT-RJ

Fibra ótica de SMF

Conectores e cabos Catalyst 2940

Identifique o número de peça do chassi do Switch. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Número da peça

Tipo de conector

Tipo de cabo

WS-C2940-8TT-S 8 portas Ethernet 10/100 e 1 porta 10/100/1000

RJ-45

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

WS-C2940-8TF-S 8 portas Ethernet 10/100, 1 porta 100BASE-FX e 1 slot de módulo SFP

RJ-45

Categoria 5, 5e ou 6 UTP

fibra ótica MT-RJ

fibra óptica MMF

SFP: RJ-45 (para 1000Base-T) ou fibra óptica LC (para 1000Base-X)

SFP: Cat5, UTP 5e ou 6 ou fibra óptica SMF/MMF

Conectores e Cabos do Catalyst 2900/3500 XL

Identifique o chassi do Switch ou o número de peça do módulo de expansão. Use esta tabela para corresponder o número da peça ao tipo de conector e cabo usados.

Observação: este guia não cobre os switches WS-C2912-LRE-XL ou WS-C2912-LRE-XL.

Observação: alguns switches Catalyst 3500XL suportam o GigaStack GBIC, que exige um cabo proprietário da Cisco de CAB-GS-50CM ou CAB-GS-1M.

Catalyst 2900/3500XL Switches

Número da peça do chassi do Switch

Tipo de conector

Descrição do cabo

Slots de módulo GBIC WS-C3508G-XL

Fibra óptica SC (para 1000Base-SX/LX/ZX GBICs) ou GBIC Gigastack

Fibra óptica MMF/SMF

WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 12, 24 ou 48 portas 10/100 ou 10/100 de módulo de alimentação em linha Ethernet e 2 GBIC slots

RJ-45 (para portas 10/100)

Categoria 5 UTP

GBIC: Fibra óptica SC (para 1000Base-SX/LX/ZX GBICs) ou GBIC Gigastack

GBIC: Fibra óptica MMF/SMF ou cabo GigaStack

Portas Ethernet WS-C2912-XL WS-C2924-XL 12 ou 24 10/100

RJ-45

Categoria 5 UTP

WS-C2924C-XL 22 portas Ethernet 10/100 e 2 portas 100Base-FX

Fibra óptica SC (para portas 100Base-FX)

fibra óptica MMF

Switches Catalyst 2900XL com Slots de Expansão

Número da peça do chassi do Switch

Tipo de conector

Descrição do cabo

Portas WS-C2924M-XL 24 10/100 Ethernet e 2 slots de expansão

RJ-45

Categoria 5 UTP

WS-C2912MF-XL - 12 portas 100Base-FX e 2 slots de expansão

Fibra óptica SC (para portas 100Base-FX)

fibra óptica MMF

Módulos de expansão Catalyst 2900XL

Número da peça do chassi do Switch

Tipo de conector

Descrição do cabo

WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V 4 portas Ethernet 10/100 WS-X2922-XL 2 portas Ethernet 10/100

RJ-45

Categoria 5 UTP

WS-X2922-XL-V 2 portas 100Base-FX WS-X2924-XL-V 4 portas 100Base-FX

Fibra óptica SC (para FX de base 100)

fibra óptica MMF

Slot de módulo GBIC WS-X2931-XL

Fibra óptica SC (para GBICs SX/LX)

fibra óptica MMF

Slot do módulo GBIC WS-X2932-XL 1

RJ-45 (para 1000Base-T GBIC)

WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3

RJ-45 (para ATM-OC-3)

Categoria 5 UTP

WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3

Fibra óptica SC (para ATM-OC-3)

fibra óptica MMF

WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3

Fibra óptica SC (para ATM-OC-3)

Fibra ótica de SMF

Fontes de alimentação CA, conectores e fios para Switches Catalyst

Nesta seção, você verá o resumo das fontes de alimentação CA, conectores de alimentação e cabos para as séries Catalyst 6500/6000, 5500/5000 e 4500/4000 e Catalyst 3750, 2950, 2940 e 29 Switches da série 3500XL. Consulte as Diretrizes de instalação de energia nas tabelas que correspondem na próxima seção para os requisitos internacionais de energia, requisitos de energia CC e outras especificações técnicas.

Módulos diferentes exigem uma quantidade diferente de energia. Os módulos de alimentação em linha fornecem a alimentação aos telefones IP. A Cisco tem um módulo de alimentação em linha para ligar os telefones IP. Você precisa escolher a fonte de alimentação correta para suportar as várias placas de linha, módulos e Supervisor Engines no switch. A Cisco oferece uma ferramenta chamada Cisco Power Calculator que pode ser usada para escolher a fonte de alimentação correta para seu switch. Inicie a Cisco Power Calculator e preencha a família de produtos, Supervisor Engine, tensão de entrada, placas de linha e o número de dispositivos PoE. Os telefones IP são o exemplo para dispositivos PoE e a maioria dos telefones IP pertencem ao dispositivo IEEE 802.3af - Classe 2 (7W). Em seguida, a calculadora de energia mostra os resultados de diferentes opções de fontes de alimentação. A partir disso, você pode escolher a fonte de alimentação necessária. As fontes de alimentação operarão com sucesso com sua maior capacidade se a tensão de entrada estiver entre 200 e 240 volts CA.

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 6500/6000 Series

Esta tabela é uma referência rápida para as fontes de alimentação e cabos disponíveis no padrão norte-americano. Consulte as Especificações da Fonte de Alimentação do Catalyst 6500 para obter as especificações detalhadas que você pode. Esses poucos pontos são importantes para saber:

- Os 950W (PWR-950-AC), 950W DC (PWR-950-DC) e 1400W AC (PWR-1400-AC) são usados somente com os Switches Catalyst 6503 e Catalyst 6503-E.

- As fontes de alimentação 1000W e 1300W podem ser usadas somente com os switches Catalyst 6506, 6509 e 6509-NEB-A. Os Supervisor Engines SUP32 e SUP720 são incompatíveis quando fontes de alimentação de 1000W e 1300W são usadas.

- Com um switch Catalyst 6513 totalmente preenchido, duas fontes de alimentação de 2500 W não são totalmente redundantes.

- Se você operar a fonte de alimentação de 2500 W na entrada de baixo alcance (100 a 120 VAC), ela não será redundante em um switch Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A totalmente preenchido.

- As fontes de alimentação 2500W, 2700W e 3000W podem operar em dois níveis de voltagem diferentes (110Vac e 220Vac). A saída da fonte de alimentação depende da energia CA de entrada fornecida. Esta tabela mostra a saída de energia:

fonte de alimentação

Saída de energia em 110Vac, 16A

Saída de energia em 220Vac, 16A

2.500 W

1300W

2.500 W

2.700 W

1.350 W

2.700 W

3.000 W

1.400 W

3.000 W

- Os cabos de alimentação CA são conectados às fontes de alimentação de 4000W (WS-CAC-4000W-US=). Suporta apenas NEMA L6-30.

- A fonte de alimentação de 6000W não pode ser instalada no chassi do switch Catalyst 6503, Catalyst 6503-E e Catalyst 6504-E.

- Quando a fonte de alimentação de 6000W é usada com o chassi Catalyst 6506, 6509, 6509-NEB e 6509-NEB-A, ela opera com uma saída máxima de 4000W. Ele opera a uma saída máxima de 6000W quando é usado com o Catalyst 6506-E, 6509-E e 6513.

- A fonte de alimentação de 6000W tem duas entradas de energia CA. Estas são as várias combinações de entradas CA e a correspondente saída de potência líquida:

Opções de alimentação da fonte de alimentação de 6000 W

Entrada CA 1

Entrada CA 2

Saída da fonte de alimentação de rede

110 Vac, 16 A

Não conectado

Sem saída de energia

Não conectado

110 Vac, 16 A

Sem saída de energia

110 Vac, 16 A

110 Vac, 16 A

2.900 W

220 VCA, 16 A

Não conectado

2.900 W

Não conectado

220 VCA, 16 A

2.900 W

110 Vac, 16 A

220 VCA, 16 A

2.900 W

220 VCA, 16 A

110 Vac, 16 A

2.900 W

220 VCA, 16 A

220 VCA, 16 A

6.000 W

Observação: se você tiver entradas de energia de 110Vac, será necessário conectar ambas as entradas CA da fonte de alimentação de 6000W para ligar o switch.

- Os switches da série Catalyst 6500 permitem combinar fontes de alimentação de entrada AC e de entrada DC no mesmo chassi.

Os módulos têm requisitos de energia diferentes e algumas configurações exigem mais energia do que uma única fonte de alimentação pode fornecer. O recurso de gerenciamento de energia permite que você ligue todos os módulos instalados com duas fontes de alimentação. Mas a redundância não é suportada nesta configuração porque a energia total obtida de ambas as fontes de alimentação não é, em nenhum momento, maior do que a capacidade de uma fonte de alimentação. Consulte o capítulo Gerenciamento de Energia e Monitoramento Ambiental do Guia de Configuração do Software Catalyst 6500 para obter a explicação detalhada da redundância de energia.

Observação: este documento não discute a energia total disponível com as fontes de alimentação atualmente fornecidas para os switches da série Catalyst 6500/6000 ou a quantidade obtida de cada placa de linha da série Catalyst 6500/6000. Consulte o documento Gerenciamento de Energia para Catalyst 6000 Series Switches para obter essas informações.

Catalyst 6500/6000

Número de peça da fonte de alimentação

Número de peça de cabo de alimentação

Tipo de conector

Diretrizes de instalação de alimentação

Fonte de alimentação PWR-950-AC 950W WS-CAC-1000W 1000W

Cabo de alimentação AC CAB-7KAC-15 para América do Norte, 15A

Catalyst 6500/6000

Fonte de alimentação WS-CAC-1300W 1300W

Cabo de alimentação CA CAB-7513AC América do Norte (110 VCA, 20 A)

Fonte de alimentação PWR-1400-AC 1400W

CAB-7513AC= Cabo de alimentação AC América do Norte (110 VCA, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1= plugue NEMA 6-20 de 250Vac 16A de lâmina reta

CAB-AC-C6K-TWLK= plugue NEMA L6-20 de 250Vac 16A, trava

Fonte de alimentação CA WS-CAC-2500W 2500W

Cabo de alimentação CA CAB-7513AC América do Norte (110 VCA, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A, plugue NEMA 6-20 de lâmina reta

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, plugue NEMA L6-20 com trava de torção

Fonte de alimentação CA PWR-2700-AC/4 2700W

Cabo de alimentação CA CAB-7513AC América do Norte (110 VCA, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A, plugue NEMA 6-20 de lâmina reta

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, plugue NEMA L6-20 com trava de torção

Fonte de alimentação WS-CAC-3000W 3000 W AC

CAB-7513AC= 110Vac 20A, plugue NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= plugue NEMA 6-20 de 250Vac 16A de lâmina reta

CAB-AC-C6K-TWLK= plugue NEMA L6-20 de 250Vac 16A

Fonte de alimentação CA de 4.000 W WS-CAC-4000W-US

Cabo conectado à fonte de alimentação 250Vac 30A

Fonte de alimentação CA WS-CAC-6000W 6000W

CAB-7513AC= 110Vac 20A, plugue NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= plugue NEMA 6-20 de 250Vac 16A de lâmina reta

CAB-AC-C6K-TWLK= plugue NEMA L6-20 de 250Vac 16A

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 5500/5000 Series

Esta tabela tem uma referência rápida para as fontes de alimentação disponíveis e o número de peça do cabo de alimentação.

Catalyst 5002, 5505, 5500 e 5509

Número de peça da fonte de alimentação

Número de peça de cabo de alimentação

Tipo de conector

WS-C5008B (Catalyst 5002 e 5505)

CAB-7KAC

WS-C5508 (Catalyst 5500)

CAB-7513AC

WS-C5518 (Catalyst 5509)

CAB-7KAC

CAB-7513AC

Fontes de alimentação e cabos do switch Catalyst 4500/4000 Series

Consulte a seção Diretrizes de Conexão de Energia para Sistemas com Alimentação AC no Guia de Instalação de Hardware do Catalyst 4500 Series - Preparação para Instalação para a lista de fontes de alimentação, cabos e os números de peça correspondentes.

Fontes de alimentação e cabos dos switches Catalyst séries 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 e 3750

Os switches Catalyst 2900/3500, 2940, 2950, 3550 e 3750 exigem alimentação de entrada AC padrão de 110 V e 15 Amp.

Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 e 3750

Número de peça da fonte de alimentação

Número de peça de cabo de alimentação

Tipo de conector

Diretrizes de instalação de alimentação

Fornecimento de energia CA interno não substituível

CAB-AC=

N/A

Padrão de pinagem RJ-21 para RJ-45

Todos os módulos de switching de telecomunicações da família Catalyst 10/100TX incorporam conectores RJ-21 padrão do mercado e exigem sistemas de cabeamento Categoria 5 compatíveis para alcançar 100 Mbps de taxas de dados.

Os cabos telco Categoria 5 podem ser solicitados diretamente da Cisco. Consulte Cisco.com para obter informações sobre pedidos. Estas são as informações sobre os números de peça da Cisco.

Número do modelo

Descrição

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=

10 pés, macho de 180 graus a macho de 120 graus, cabo telco Categoria 5 de 5 pés, macho de 180 graus a macho de 120 graus, cabo telco Categoria 5

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=

10 pés, macho de 120 graus a macho de 120 graus, cabo telco Categoria 5 de 5 pés, macho de 120 graus a macho de 120 graus, cabo telco Categoria 5

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10 pés, RJ-45 macho de 120 graus a (12), cabo telco Categoria 5 de 5 pés, RJ-45 macho de 120 graus a (12), cabo telco Categoria 5

Esta tabela mostra o padrão de pinagem usado nos módulos de switching RJ-21 Catalyst 10/100TX (e 10BaseT).

Número PIN de RJ-21

Cor do fio

Número PIN de RJ-45

número da porta

26

Branco/Azul

1

1

1

Azul/Branco

2

27

Branco/Laranja

3

2

Laranja/Branco

6

28

White/Green

1

2

3

Verde/Branco

2

29

Branco/marrom

3

4

Marrom/Branco

6

30

Branco/cinza

1

3

5

Ardósia/Branco

2

31

Red/Blue

3

6

Azul/Vermelho

6

32

Vermelho/Laranja

1

4

7

Vermelho/Laranja

2

33

Vermelho/Verde

3

8

Verde/Vermelho

6

34

Vermelho/Marrom

1

5

9

Marrom/Vermelho

2

35

Vermelho/Slate

3

10

Azul-cinzento/Vermelho

6

36

Preto/Azul

1

6

11

Azul/preto

2

37

Preto/laranja

3

12

Laranja/Preto

6

38

Preto/verde

1

7

13

Verde/Preto

2

39

Preto/Marrom

3

14

Marrom/preto

6

40

Preto/Cinza azulado

1

8

15

Tabuleiro/Preto

2

41

Amarelo/Azul

3

16

Azul/amarelo

6

42

Amarelo/Laranja

1

9

17

Laranja/amarelo

2

43

Amarelo/Verde

3

18

Verde/Amarelo

6

44

Amarelo/Marrom

1

10

19

Marrom/Amarelo

2

45

Amarelo/estilhaço

3

20

Cinza azulado/Amarelo

6

46

Violeta/Azul

1

11

21

Azul/Violeta

2

47

Violeta/Laranja

3

22

Laranja/roxo

6

48

Violeta/verde

1

12

23

Verde/Violeta

2

49

Violeta/Marrom

3

24

Marrom/Violeta

6

50

Violeta/cinza

NA

NA

25

Tabuleiro/Violeta

NA

NA

Informações Relacionadas

- Página de produto de switches

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems