Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Procedimento Passo a Passo

Comandos para verificar as informações do sistema

Resumo de comandos

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar as informações do sistema em switches Catalyst.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento baseiam-se nas saídas de comando do:

- Switch Catalyst 6500 que executa o software Cisco IOS® (no supervisor e no MSFC) versão 12.1(11b)

Use o comando write erase nos switches que executam o Cisco IOS para que os switches tenham uma configuração padrão. Use um PC que execute o software do emulador de terminal.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os switches Catalyst permitem configurar vários parâmetros descritivos do sistema para facilitar a administração do equipamento de trabalho na Internet. A capacidade de documentar e identificar o equipamento de rede pode facilitar o gerenciamento e a manutenção da rede para os administradores de rede.

Há duas maneiras de ver ou utilizar as informações do sistema:

1. Por meio do Simple Network Management Protocol (SNMP) com o uso de uma estação de gerenciamento de SNMP

2. Através do prompt de comando do switch

Este documento descreve como definir os parâmetros do sistema nos switches Catalyst que executam o Cisco IOS®. Os parâmetros do sistema podem então ser consultados pelas estações de gerenciamento do SNMP. Este documento também mostra como definir a data, a hora e o prompt de comando para o switch.

Estas são as tarefas executadas neste documento:

1. Conectar um terminal ao switch.

2. Configure o nome do sistema.

3. Configure o prompt do sistema.

4. Configure o local do sistema.

5. Configure o contato do sistema.

6. Configure a hora e a data do sistema.

7. Ver as informações do sistema.

8. Visualizar a data e a hora.

9. Configure o endereço IP no switch.

10. Ver a configuração IP no switch.

Procedimento Passo a Passo

Siga as próximas etapas para definir os parâmetros do sistema nos switches Catalyst que executam o software Cisco IOS.

1. Conecte um terminal às portas de console dos switches. Para obter detalhes sobre como se conectar às portas de console dos switches Catalyst, consulte Entender a conexão de terminal com uma porta de console nos switches Catalyst.

2. Use o comando hostname para definir o nome do switch no Cisco IOS.

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

Note: Quando você começa com uma configuração limpa no Cisco IOS, o prompt inclui automaticamente Router> no modo exec do usuário. Para alterar o nome do host, você deve estar no modo de configuração global.

1. Configure o prompt do sistema com o comando prompt no modo de configuração global no Cisco IOS.

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

Note: Quando você definir o prompt com o comando prompt no modo de configuração global, inclua o símbolo > se desejar que ele seja exibido como parte do prompt do sistema. Para remover o novo prompt e retornar o prompt ao padrão, use o comando no prompt .

2. Não há comando específico para o Cisco IOS definir o local. Entretanto, você pode usar o comando banner motd global configuration para definir as informações de local.

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

Note: Observe que o texto entre a letra c pode ser exibido durante o próximo login.

3. Não há comando específico para definir o contato do sistema no Cisco IOS. No entanto, você pode usar o comando banner motd global configuration.

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

4. Configure a data e a hora do sistema com o comando clock set no modo EXEC com privilégios.

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

5. Para visualizar as informações do sistema no Cisco IOS, use os comandos show environment e show version . O comando show run pode ser usado para verificar a localização do sistema, o contato do sistema e assim por diante.

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

6. Para exibir a data e a hora do sistema, insira o comando show clock no prompt.

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

7. Use os comandos interface vlan, interface mod/port, switchport e ip route para configurar o acesso ao switch. Entre no modo de configuração global e da interface.

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

Agora, configure o gateway padrão do switch. Outras técnicas podem ser usadas para definir os gateways padrão e o roteamento em geral. O próximo exemplo é um método:

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

8. Verifique as informações de IP no switch com os comandos show ip interface brief e show ip route .

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Para obter mais detalhes sobre como configurar o endereço IP nos switches Catalyst, consulte o documento Configuração de um endereço IP de gerenciamento nos switches de configuração fixos Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 e Catalyst.

Comandos para verificar as informações do sistema

Use os próximos comandos para verificar as informações do sistema:

- show environment – Para ver como o sistema atual está configurado.

- show clock – Para visualizar a data e hora do sistema.

- show interface – Para visualizar o endereço IP configurado no switch.

- show ip route – Para visualizar o gateway padrão configurado no switch.

Resumo de comandos

Estes são os vários comandos mencionados neste documento:

Cisco IOS (mo modo de configuração global)

hostname

prompt

banner motd

banner motd

relógio

interface vlan, interface mod/port, switchport

rota ip

Cisco IOS (do modo enable)

show environment, show run

show clock

show ip interface brief

show ip route

Informações Relacionadas

- Configurando um IP Address de Gerenciamento nos Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 Switches e no Switch de Configuração Fixa Catalyst

- Gerenciando imagens de Software e trabalhando com arquivos de configuração em Switches Catalyst

- Suporte técnico e downloads da Cisco