Contents

Introduction

Informações de Apoio

Comece já

1. Verificar versão do ROMMON

2. Verificar imagem

3. Verificar VSS

4. Verifique se o switch funciona no modo de instalação e não no modo de pacote

5. A licença deve ser Entservices ou IP Base

6. A placa auxiliar é ativada apenas no modo de instalação e não no modo de pacote

7. Máximo de AP/clientes suportados

8. Conexão AP

9. Igual ao 5760/3850/3650 aqui em diante

Introduction

Este documento descreve a lista de verificação básica a ser cuidada para que o 4500 SUP8E esteja funcionando para Wireless. Este documento não se concentra em como configurar a controladora sem fio no Sup8E, mas se concentra nas coisas que devem ser verificadas antes e que são específicas da plataforma. Depois disso, essa plataforma se comportará como qualquer outro switch de acesso convergido e outros documentos e guias poderão ser seguidos.

Informações de Apoio

O Cisco Catalyst® 4500E Supervisor Engine 8-E é a próxima geração de mecanismo de comutação de classe empresarial que fornece convergência total entre redes com e sem fio em uma única plataforma. Esse novo Cisco® Unified Access Data Plane (UADP) Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) alimenta a convergência sem fio e ajuda a permitir aplicação uniforme de políticas com e sem fio, visibilidade de aplicativos, flexibilidade e otimização de aplicativos.

Comece já

Para que a tecnologia sem fio esteja funcionando neste dispositivo, é necessário garantir que esses requisitos sejam atendidos:

1. Verificar versão Rommon

2. A imagem deve ser K9 - Crypto

3. Sistema de comutação virtual (VSS) suportado somente em 3.8 e posterior (somente Sup dupla)

4. O switch deve ser executado no modo de instalação

5. A licença deve ser Entservices ou IP base

6. No modo de pacote, a placa auxiliar não aparece (somente no modo de instalação)

7. O máximo de pontos de acesso (APs) suportados é de 50/máximo de clientes suportados - 2000

8. O AP deve terminar no mesmo chassi/Supervisor (SUP)

9. Depois de ativá-los, o restante da configuração é semelhante a qualquer switch de acesso convergido (3850/5760 ...)

Vejamos cada um deles de uma perspectiva de saída.

1. Verificar versão do ROMMON

Note: Ele deve ser 15.1(Xr)SG4 [X - Número começando de 1] ou superior.

BGL.I.15-4500-2#sh version

ROM: 15.1(1r)SG4

BGL.I.15-4500-2 uptime is 6 minutes

System returned to ROM by power-on

Running default software

Jawa Revision 3, RadTrooper Revision 0x0.0x41, Conan Revision 0x1449

Last reload reason: power-on

2. Verificar imagem

Note: Ele deve estar em execução 3.7 ou posterior e deve ser uma imagem de criptografia K9. Nada mais funciona.

A imagem de criptografia é assim:

4500-2#sh version

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch  Software (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.00E RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 07-Dec-14 17:59 by prod_rel_team

A imagem não criptografada é semelhante a esta:

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.XO RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 14-Aug-13 09:51 by prod_rel_team

3. Verificar VSS

Comportamento anterior à 3.8:

Note: Se o VSS estiver habilitado, os comandos sem fio não estarão presentes e vice-versa se os comandos sem fio estiverem habilitados, os comandos VSS não estarão presentes.

4500-2#sh switch  virtual

Switch Mode : Standalone

Not in Virtual Switch mode due to:

Domain ID is not configured

Iniciando o IOS® XE 3.8 e posterior:

Note: O VSS de Sup Dual é compatível com operações sem fio. No entanto, o VSS Quad-Sup não é suportado com a tecnologia sem fio.

4. Verifique se o switch funciona no modo de instalação e não no modo de pacote

Bundle Mode - bootsystem pointing to .bin image (no wireless commands)

Install Mode - Bootsystem pointing to package.conf instead of Bin

BGL.I.15-4500-2#dir bootflash:

No modo de pacote:

Directory of bootflash:/

81602  -rw-   181583336   Oct 7 2014 09:18:45 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.00.XO.151-1.XO.bin

81603  -rw-   181601128  Nov 18 2014 18:28:43 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.02.XO.151-1.XO2.bin

81604  -rw-   483862876  Dec 31 2014 20:21:43 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

1708220416 bytes total (857677824 bytes free)

This is how the boot looks like

4500-2#sh boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Allow Dev Key = yes

Manual Boot = no

Enable Break = no

No modo de instalação:

BGL.I.20-4500-1#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

81602  -rwx   199051336   Oct 7 2014 02:00:02 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.06.00.E.152-2.E.bin

81603  -rw-   215049252  Dec 29 2014 07:07:31 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

16  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance

18  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance-stby-sync

81606  drwx        4096  Dec 30 2014 01:52:34 +00:00  wnweb_store

21  -rw-   126880776  Dec 30 2014 01:34:38 +00:00  cat4500es8-base.SPA.03.07.00E.pkg

57125  -rw-    82245776  Dec 30 2014 01:34:45 +00:00  cat4500es8-dc-base.SPA.03.07.00E.pkg

57126  -rw-     7019480  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-drivers.SPA.03.07.00E.pkg

57127  -rw-    35161204  Dec 30 2014 01:34:46 +00:00  cat4500es8-dc-infra.SPA.03.07.00E.pkg

81604  -rw-   483862876  Dec 30 2014 01:24:49 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

57128  -rw-    26876920  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57129  -rw-     4225328  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-firmware.SPA.03.07.00E.pkg

57130  -rw-       54192  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-infra.SPA.03.07.00E.pkg

57131  -rw-     1987552  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57132  -rw-    88661144  Dec 30 2014 01:34:42 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.152-3.E.pkg

57133  -rw-   110742524  Dec 30 2014 01:34:51 +00:00  cat4500es8-wcm.SPA.10.3.100.0.pkg

20  -rw-        1724  Dec 30 2014 01:35:59 +00:00  packages.conf

81605  ----       11679  Dec 31 2014 23:15:15 +00:00  dc_console_log-20141230-014159-UTC

1708220416 bytes total (321839104 bytes free)

BGL.I.20-4500-1#

4500-2#sh run | i boot

boot-start-marker

boot system bootflash:packages.conf

boot-end-marker

BGL.I.15-4500-2#sh boot

BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

Note: O registro de configuração é 0x2102 é um requisito para a placa auxiliar ser detectada.

Note: 4500(config)#config-register ? <0x0-0xFFFF> Número do registro de configuração

Como converter pacote em instalação

5. A licença deve ser Entservices ou IP Base

Note: Depois de habilitar o Entservices e reinicializar, você poderá ver a contagem de AP na RTU Direito de Uso (Right-To-Use).

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

4500-2#license right-to-use activate entservices acceptEula (Requires Reboot)

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

6. A placa auxiliar é ativada apenas no modo de instalação e não no modo de pacote

Note: Se o dispositivo for executado no modo de pacote, a placa auxiliar necessária para wireless não será exibida. Isso pode ser verificado com o comando show module. As falhas na placa auxiliar são consideradas como falhas SUP e podem exigir uma RMA.

Enquanto o dispositivo é inicializado, você pode ver:

Cisco IOS®-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0.

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

Daughter Card is booting.. Please stand by..............................................

Daughter Card is ready, continuing in wireless mode..

BGL.I.20-4500-1#sh module

Chassis Type : WS-C4510R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------

2     2  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4302-GB        JAE10307QDW

3    48  10/100/1000BaseT POE E Series          WS-X4648-RJ45V-E   JAE1211B9K2

4     6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306           JAE053700PA

5    12  Sup 8-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP8-E      CAT1814L3A7

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

2 0015.62e6.e2b8 to 0015.62e6.e2b9 3.2                               Ok

3 001e.7af2.95f0 to 001e.7af2.961f 1.0                               Ok

4 0004.4dfb.87c4 to 0004.4dfb.87c9 2.0                               Ok

5 70ca.9b5e.6600 to 70ca.9b5e.660b 1.1 15.1(1r)SG4  03.07.00E        Ok

Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status

----+-------------------+-------------------+----------------------------------

5   Active Supervisor   RPR                 Active

Mod  Submodule               Model             Serial No.   Hw   Status

----+-----------------------+-----------------+------------+----+---------

5   Daughter Card           WS-UA-SUP8E       CAT1814L5H1  1.0  Ok

7. Máximo de AP/clientes suportados

Máx. de APs suportados - 50/Máx de clientes suportados - 2000

8. Conexão AP

Certifique-se de que o AP termine no mesmo chassi/SUP, caso contrário, os APs não se juntarão ao controlador sem fio do switch.

Assim como os 3850 e 3650, os APs devem ser conectados diretamente em uma porta de acesso do 4507 para se juntarem ao controlador Sup8.

9. Igual ao 5760/3850/3650 aqui em diante

Note: Uma vez que as coisas mencionadas anteriormente são tratadas, o resto é semelhante para que o 3850/5760 funcione.

A GUI é como mostrado na imagem.