Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Antes de Começar

Reinicie os Switches Catalyst com o Software Cisco IOS

Configuração do switch de reinicialização

Restaure a informação de VLAN

Restaure o Catalyst Switches no modo redundante

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as situações em que é desejável restaurar a configuração do switch Catalyst para as configurações originais do padrão de fábrica.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram testadas com estas versões de software e hardware:

Note: Embora o original seja criado com estes Catalyst Switches, os princípios aplicam-se aos produtos mencionados no original.

- Catalyst 2950 Switch com Cisco IOS® Software Release 12.1(19)EA1

- Catalyst 6500/6000 Switch com Cisco IOS Software Release 12.1(20)E

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este procedimento é útil quando você deseja remover uma configuração indesejável que está presente no switch. Se você configurou um switch e a configuração se tornou muito complexa, ou se você deseja mover um switch de uma rede para outra, você pode redefinir o switch para os padrões de fábrica e configurá-lo como um novo switch. Este documento fornece informações e exemplos de logs de comandos para redefinir seus switches.

Para redefinir os Catalyst Switches para os padrões de fábrica, você precisa obter acesso ao console do switch por meio de um console físico ou uma conexão Telnet.

Você também precisa das senhas do console/habilitar. Se você esquecer a senha do console e senha enable, não poderá restaurar a configuração de switch ao padrão de fábrica para redefinir a senha.

Nesse caso, você precisa executar as etapas do procedimento de recuperação de senha para o switch. Consulte este documento para obter os passos de recuperação de senhas para seus Catalyst Switches.

Procedimentos de recuperação de senhas

Note: Se você restaura o interruptor aos padrões de fábrica quando você alcançar o interruptor pela conexão Telnet, você perde a conectividade ao interruptor.

Antes de Começar

Antes de redefinir o switch para os padrões de fábrica, execute uma destas tarefas:

- Faça um backup de sua configuração no servidor TFTP.

- Copie sua configuração a um arquivo de texto.

- Copie a configuração localmente no bootflash ou no slot 0: dispositivo.

Uma vez que você limpe a configuração do usuário, não há maneira de recuperá-la, a não ser que você restaure a configuração salva por backup.

Note: Você pode restaurar a configuração completa se você copiar a configuração do arquivo de texto e a colar a linha de comando.

Reinicialize os Switches Catalyst com o Software Cisco IOS

O procedimento nesta seção se aplica às placas do roteador, aos switches de configuração modular ou fixa e aos switches da série GL-3 Catalyst que executam o Cisco IOS Software:

- Cartões de Roteador

- WS-X4232-L3 (Catalyst 4006/4000)

- MSFC/MSM (Catalyst 6500/6000)

- Switches modulares do catalizador

- Catalyst 6500/6000

- Catalyst 4500/4000

- Switches de configuração fixa do catalizador

- Catalyst 2940

- Catalyst 2950/2955

- Catalyst 2970

- Catalyst 3550

- Catalyst 3560

- Catalyst 3750

- Catalyst 2900XL/3500XL

- GL-3 Catalyst Switches

- Catalyst 2948G-L3

- Catalyst 4908G-L3

Os switches que executam o Cisco IOS Software têm um arquivo de configuração de execução e um arquivo de configuração de inicialização. A RAM armazena a configuração de execução e a NVRAM armazena a configuração de inicialização.

Quando você faz uma alteração de configuração em um switch que executa o Cisco IOS Software, a alteração se torna parte da configuração de execução.

Você deve salvar as alterações de configuração à configuração de inicialização; se não, a configuração é perdida durante o próximo reload ou interrupção de energia.

Isso ocorre porque você perde a configuração de execução armazenada na RAM ao recarregar o switch ou desligar a energia. Para salvar a configuração na NVRAM, emita write memory o comando ou copy running-config startup-config o comando. Se você não salvar suas alterações na NVRAM, as alterações serão removidas da RAM e não farão mais parte da configuração de inicialização quando o switch for recarregado.

Nos switches de configuração modular ou fixa Catalyst que executam o Cisco IOS Software, um arquivo separado armazena as informações da VLAN. O arquivo é chamado de arquivo vlan.dat e é armazenado na NVRAM para switches modulares ou na Flash para switches de configuração fixa. Para redefinir esses switches para os padrões de fábrica, você precisa excluir a configuração de inicialização e o arquivo vlan.dat. Para restaurar os Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 Switches e as placas de roteador a seus padrões de fábrica, é necessário apenas excluir o arquivo de configuração de inicialização.

Esses switches não contêm informações de VLAN porque não participam do VLAN Trunk Protocol (VTP).

Configuração do switch de reinicialização

Para redefinir o switch para o padrão de fábrica, emita  erase startup-config  o comando or write erase . Esse comando não limpa as variáveis de inicialização, tais como as configurações de config-register e do sistema de inicialização.

Você pode alterar os parâmetros do sistema de inicialização com o comando boot. Nos Catalyst 4500/4000 e 6500/6000 Series Switches que executam o Cisco IOS Software, você pode alterar o valor do registro de configuração com este config-register  comando.

Este exemplo mostra como redefinir um switch que executa o Cisco IOS Software para os padrões de fábrica com write erase o comando:

Cat2950# write erase

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y[OK]

Erase of nvram: complete

Cat2950#

Cat2950# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

!--- Do not save the configuration at this prompt. Otherwise, the switch !--- reloads with the current running configuration and does not reset to default.

Proceed with reload? [confirm]y

2w0d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by antonino

WS-C2950G-12-EI starting...

!--- Output suppressed.

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:05:DC:C9:79:00

Motherboard assembly number: 73-5781-08

Motherboard serial number: FAB0515A069

Model revision number: 02

Model number: WS-C2950-24

System serial number: FAB0517Q00B

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:n

00:00:16: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C2950 Software(C2950-I6Q4L2-M)Version 12.1(19)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 09-Dec-03 00:12 by yenanh

Press RETURN to get started!

00:00:37: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:00:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

Switch>

Switch>

Nesse estágio, a configuração do switch foi redefinida para os padrões de fábrica, com exceção das informações das VLANs.

Restaure a informação de VLAN

Para redefinir as informações das VLANs para os padrões de fábrica, exclua o arquivo vlan.dat da flash ou da NVRAM e reinicialize o switch. Nos 6500/6000 Series Switches que executam o Cisco IOS Software, o arquivo vlan.dat é armazenado em const_nvram.

Nos 4500/4000 Series Switches que executam o Cisco IOS Software, o arquivo vlan.dat é armazenado em cat4000_flash: . Nos switches de configuração fixa 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3550, 3560, 3570 e 2900XL/3500XL, o arquivo vlan.dat é armazenado na flash:.

Para apagar o arquivo vlan.dat nos switches 6500/6000, erase const_nvram:  emita o comando. Nos switches 4500/4000, emita erase cat4000_flash: o comando. Nos switches de configuração fixa, emita delete flash:vlan.dat o comando.

Os passos de exemplo mostram como excluir as informações das VLANs nos switches Catalyst de configuração fixa. Você pode usar as mesmas etapas, com seus respectivos comandos, para os 6500/6000 e 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software:

1. Para verificar as informações da VLAN, emita show vlan  o comando e, para verificar o arquivo vlan.dat, emita o comando dir.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2    VLAN0002                         active

3    VLAN0003                         active

4    VLAN0004                         active

!--- Despite the erase of the startup configuration file, !--- these user-created VLANs remain.

600  VLAN0600                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0

600  enet  100600     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   -      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

Switch#

Cat2950# dir flash:

!--- On the 4500/4000, issue the dir cat4000_flash: command. !--- On the 6500/6000, issue the dir const_nvram: command.

Directory of flash:/

2  -rwx     2487439   Mar 11 1993 01:25:32  c2950-i6q4l2-mz.121-9.EA1d.bin

3  -rwx         840   Mar 20 1993 09:20:09  vlan.dat

!--- This vlan.dat file stores user-configured VLANs.

4  -rwx     2491435   Mar 08 1993 16:14:13  c2950-mvr.bin

6  -rwx          42   Mar 01 1993 00:07:35  env_vars

7  -rwx         109   Mar 11 1993 01:23:56  info

8  drwx         640   Mar 11 1993 01:26:35  html

19  -rwx         109   Mar 11 1993 01:26:35  info.ver

7741440 bytes total (1088512 bytes free)

Switch#

2. Exclua a informação de VLAN do flash ou do NVRAM, e recarregue o switch.

Note:  Nos 6500/6000 e 4500/4000 que executam versões anteriores do Cisco IOS Software, o comando delete nem sempre funciona. Em vez disso, emita o comando  erase const_nvram : ou o  command erase cat4000_flash:.

3. Não especifique o arquivo vlan.dat na sintaxe do comando. No entanto, em versões posteriores do Cisco IOS Software, delete const_nvram:vlan.dat o comando funciona para o 6500/6000, e delete cat4000_flash:vlan.dat o comando funciona no 4500/4000.

Cat2950# delete flash:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

!--- Press Enter.

Delete flash:vlan.dat? [confirm]y

Cat2950# reload

Proceed with reload? [confirm]y

4w5d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

4. Após recarregar, verifique as informações da VLAN com show vlan o comando.

O VLAN configurado pelo usuário não aparece mais na saída do comando. Somente a informação de VLAN do padrão de fábrica está no interruptor.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        IBM  -        0      0

Switch#

Restaure o Catalyst Switches no modo redundante

Para os switches 6500/6000 e 5500/5000 que executam o CatOS no modo redundante, o Supervisor Engine em standby sincroniza com as alterações feitas no Supervisor Engine ativo.

Portanto, se você redefinir a configuração no Supervisor Engine ativo para os padrões de fábrica com clear config o comando, o Supervisor Engine em standby também será redefinido para os padrões de fábrica.

Se você definir o modo de configuração como binário ou modo de texto com o comando, o switch será set config mode  redefinido para os padrões de fábrica quando você limpar a configuração no Supervisor Engine ativo.

Para redefinir os switches 6500/6000 que executam o Cisco IOS Software em modo redundante para os padrões de fábrica, você precisa concluir estas etapas:

1. Apague a configuração de inicialização com erase startup-config o comando no Supervisor Engine ativo. Isto também apaga a configuração de inicialização no motor do supervisor em standby.

2. Exclua o arquivo vlan.dat conforme mostrado na seção Reset VLAN Information deste documento.

3. Recarregue o Supervisor Engine ativo com reload  o comando

Se o Supervisor Engine entrar o modo ROMMON depois que é recarregado, verifique o variável de inicialização para ver se é ajustado para carregar da imagem adequada.

Consulte também o documento Recuperação de um Catalyst 6500/6000 com Cisco IOS System Software de uma Imagem de Carregador de Inicialização Ausente ou Corrompida ou do Modo ROMmon para obter mais informações.

Informações Relacionadas

- Suporte a todos os produtos

- Suporte técnico e downloads da Cisco