Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Antes de Começar

Restaure os Catalyst Switches que executam CatOS

Restaure os Catalyst Switches que executam o Cisco IOS Software

Configuração do switch de reinicialização

Restaure a informação de VLAN

Restaure o Catalyst Switches no modo redundante

Informações Relacionadas

Introduction

Em certas situações, é desejável restaurar a configuração de Catalyst switch às configurações padrão de fábrica originais. Isto é útil quando você quer remover uma configuração indesejável que este presente no interruptor. Se você configurou um switch e a configuração tornou-se complexa demais ou se deseja mover um switch de uma rede para outra, é possível redefinir o switch para os padrões de fábrica e configurá-lo como um novo switch. Este documento fornece informações e exemplos de logs de comandos para redefinir seus switches.

Para redefinir os Catalyst Switches para os padrões de fábrica, você precisa obter acesso ao console do switch por meio de um console físico ou uma conexão Telnet. Você também precisa das senhas do console/habilitar. Se você esquecer a senha do console e senha enable, não poderá restaurar a configuração de switch ao padrão de fábrica para redefinir a senha. Nesse caso, será necessário seguir os procedimentos de recuperação de senhas para seu switch. Consulte este documento para obter os passos de recuperação de senhas para seus Catalyst Switches.

- Procedimentos de recuperação de senhas

Nota:Se você redefinir o switch para os padrões de fábrica enquanto o acessa por meio de uma conexão Telnet, a conectividade com o switch será perdida.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram testadas com estas versões de software e hardware:

Nota:Embora o documento tenha sido criado com estes Catalyst Switches, os princípios se aplicam aos produtos mencionados no documento.

- Catalyst 5505 Switch com Catalyst OS (CatOS) versão 6.4(8)

- Catalyst 2950 Switch com Cisco IOS® Software Release 12.1(19)EA1

- Catalyst 6500/6000 Switch com Cisco IOS Software Release 12.1(20)E

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antes de Começar

Antes de redefinir o switch para os padrões de fábrica, execute uma destas tarefas:

- Faça um backup de sua configuração no servidor TFTP.

- Copie sua configuração a um arquivo de texto.

- Copie a configuração localmente no bootflash ou no slot 0: dispositivo.

Uma vez que você limpe a configuração do usuário, não há maneira de recuperá-la, a não ser que você restaure a configuração salva por backup. Para fazer o upload de uma configuração para um servidor TFTP, consulte este documento:

- Trabalhando com Arquivos de Configuração

Nota:Você pode restaurar a configuração completa se copiar o arquivo de texto da configuração e colá-lo na linha de comando.

Restaure os Catalyst Switches que executam CatOS

Este procedimento se aplica aos Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 Series Switches executando o CatOS. Esses switches armazenam automaticamente a configuração na NVRAM sempre que os usuários inserem os comandos no modo enable. No Cisco IOS Software, você deverá salvar a configuração com o comando write memory ou com o comando copy running-config startup-config. Você pode redefinir a configuração do sistema ou do módulo nesses switches que executam o CatOS para os padrões de fábrica com o comando clear config. A sintaxe do comando é:

clear config {mod | rmon | all | snmp | acl {nvram}}

O comando clear config all limpa a configuração do sistema, bem como a configuração do módulo. Esse comando, entretanto, não limpa as variáveis de inicialização, tais como as configurações de config-register e do sistema de inicialização. Você pode alterar as configurações das variáveis de inicialização com o comando set boot. Se o seu switch possuir alguma placa de roteador, o comando clear config all não limpará a configuração do Cisco IOS Software nas placas de roteador. (Alguns exemplos dessas placas de roteador são os módulos WS-X4232-L3 nos switches 4000, os Route Switch Modules [RSMs]/Route Switch Feature Cards [RSFCs] nos switches 5500/5000 ou os Multilayer Switch Modules [MSMs]/Multilayer Switch Feature Cards [MSFCs] nos switches 6500/6000.) Para limpar a configuração das placas de roteador, você pode acessar a placa de roteador com o comando session. Em seguida, redefina o switch para os padrões de fábrica por meio do procedimento descrito na seção Redefinição dos Catalyst Switches com Cisco IOS Software deste documento. Este exemplo mostra como redefinir a configuração do switch para os padrões de fábrica:

Cat5k> (enable) clear config all

This command will clear all configuration in NVRAM.

This command will cause ifIndex to be reassigned on the next system startup.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

...........

..........

................................

2002 Aug 03 15:16:19 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is disabled

System configuration cleared.

Use 'session' command to clear ATM or Router specific configurations.

Console> (enable)

Console> (enable)

Após a configuração do CatOS ser apagada, não será necessário recarregar o switch. A configuração tem efeito imediato e o switch retorna à configuração padrão de fábrica. Se desejar limpar a configuração de um módulo específico do switch, execute o comando clear config mod conforme indicado aqui:

Cat5k> (enable) clear config 5

This command will clear module 5 configuration.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

................................

Module 5 configuration cleared.

Cat5k> (enable)

Cat5k> (enable)

Restaure os Catalyst Switches que executam o Cisco IOS Software

O procedimento nesta seção se aplica às placas de roteador, aos switches de configuração modular ou fixa e aos Catalyst GL-3 Series Switches com Cisco IOS Software:

- Cartões de Roteador

- WS-X4232-L3 (Catalyst 4006/4000)

- RSM/RSFC (Catalyst 5500/5000)

- MSFC/MSM (Catalyst 6500/6000)

- Switches modulares do catalizador

- Catalyst 6500/6000

- Catalyst 4500/4000

- Switches de configuração fixa do catalizador

- Catalyst 2940

- Catalyst 2950/2955

- Catalyst 2970

- Catalyst 3550

- Catalyst 3560

- Catalyst 3750

- Catalyst 2900XL/3500XL

- GL-3 Catalyst Switches

- Catalyst 2948G-L3

- Catalyst 4908G-L3

Os switches com Cisco IOS Software possuem um arquivo de configuração em execução e um arquivo de configuração de inicialização. A RAM armazena o arquivo em execução e a NVRAM armazena o arquivo de inicialização. Quando você faz uma alteração na configuração de um switch que executa o Cisco IOS Software, a alteração se torna parte da configuração em execução. Você deve salvar as alterações de configuração à configuração de inicialização; se não, a configuração é perdida durante o próximo reload ou interrupção de energia. Isso acontece porque a configuração em execução, armazenada na RAM, é perdida quando você reinicializa o switch ou desliga a energia. Para salvar a configuração na NVRAM, execute o comando write memory ou o comando copy running-config startup-config. Se você não salvar suas alterações na NVRAM, as alterações serão limpas da RAM e não farão parte da configuração de inicialização quando o switch for reinicializado.

Nos switches Catalyst de configuração modular ou fixa com Cisco IOS Software, um arquivo em separado armazena as informações das VLANs. O arquivo se chama vlan.dat e fica armazenado na NVRAM nos switches modulares ou na flash nos switches de configuração fixa. Para redefinir esses switches para os padrões de fábrica, é necessário excluir a configuração de inicialização e o arquivo vlan.dat. Para restaurar os Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 Switches e as placas de roteador a seus padrões de fábrica, é necessário apenas excluir o arquivo de configuração de inicialização. Esses switches não contêm informações de VLAN porque não participam do VLAN Trunk Protocol (VTP).

Configuração do switch de reinicialização

Para redefinir o switch para as configurações de fábrica, execute o comando erase startup-config ou o comando write erase. Esse comando não limpa as variáveis de inicialização, tais como as configurações de config-register e do sistema de inicialização. Você pode alterar os parâmetros do sistema de inicialização com o comando boot. Nos switches Catalyst 4500/4000 e 6500/6000 Series que executam o software Cisco IOS, é possível alterar o valor do registro de configuração com o comando config-register.

Este exemplo mostra como redefinir um switch que executa o Cisco IOS Software para os padrões de fábrica com o comando write erase:

Cat2950# write erase

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y[OK]

Erase of nvram: complete

Cat2950#

Cat2950# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

!--- Do not save the configuration at this prompt. Otherwise, the switch !--- reloads with the current running configuration and does not reset to default.

Proceed with reload? [confirm]y

2w0d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by antonino

WS-C2950G-12-EI starting...

!--- Output suppressed.

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:05:DC:C9:79:00

Motherboard assembly number: 73-5781-08

Motherboard serial number: FAB0515A069

Model revision number: 02

Model number: WS-C2950-24

System serial number: FAB0517Q00B

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:n

00:00:16: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software(C2950-I6Q4L2-M)Version 12.1(19)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 09-Dec-03 00:12 by yenanh

Press RETURN to get started!

00:00:37: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:00:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

Switch>

Switch>

Nesse estágio, a configuração do switch foi redefinida para os padrões de fábrica, com exceção das informações das VLANs.

Restaure a informação de VLAN

Para redefinir as informações das VLANs para os padrões de fábrica, exclua o arquivo vlan.dat da flash ou da NVRAM e reinicialize o switch. Nos 6500/6000 Series Switches com Cisco IOS Software, o arquivo vlan.dat é armazenado em const_nvram. Nos 4500/4000 Series Switches com Cisco IOS Software, o arquivo vlan.dat é armazenado em cat4000_flash:. Nos switches 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3550, 3560, 3570 e 2900XL/3500XL de configuração fixa, o arquivo vlan.dat é armazenado na flash:.

Para excluir o arquivo vlan.dat nos switches 6500/6000, execute o comando comando. Nos switches 4500/4000, execute o comando erase const_nvram:erase cat4000_flash: comando. Nos switches de configuração fixa, execute o comando delete flash:vlan.dat.

Os passos de exemplo mostram como excluir as informações das VLANs nos switches Catalyst de configuração fixa. Você pode utilizar os mesmos passos, com seus respectivos comandos, para os 6500/6000 e 4500/4000 com Cisco IOS Software:

1. Para verificar as informações das VLANs, execute o comando show vlan e, para verificar o arquivo vlan.dat, execute o comando dir.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2    VLAN0002                         active

3    VLAN0003                         active

4    VLAN0004                         active

!--- Despite the erase of the startup configuration file, !--- these user-created VLANs remain.

600  VLAN0600                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0

600  enet  100600     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   -      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

Switch#

Cat2950# dir flash:

!--- On the 4500/4000, issue the dir cat4000_flash: command. !--- On the 6500/6000, issue the dir const_nvram: command.

Directory of flash:/

2  -rwx     2487439   Mar 11 1993 01:25:32  c2950-i6q4l2-mz.121-9.EA1d.bin

3  -rwx         840   Mar 20 1993 09:20:09  vlan.dat

!--- This vlan.dat file stores user-configured VLANs.

4  -rwx     2491435   Mar 08 1993 16:14:13  c2950-mvr.bin

6  -rwx          42   Mar 01 1993 00:07:35  env_vars

7  -rwx         109   Mar 11 1993 01:23:56  info

8  drwx         640   Mar 11 1993 01:26:35  html

19  -rwx         109   Mar 11 1993 01:26:35  info.ver

7741440 bytes total (1088512 bytes free)

Switch#

2. Exclua a informação de VLAN do flash ou do NVRAM, e recarregue o switch.

Nota:Nos 6500/6000 e 4500/4000 com versões antigas do Cisco IOS Software, o comando delete pode não funcionar. Em vez disso, você deve executar o comando erase const_nvram: ou o comando erase cat4000_flash:. Não especifique o arquivo vlan.dat na sintaxe do comando. Entretanto, em versões posteriores do Cisco IOS Software, o comando delete const_nvram:vlan.dat funciona nos 6500/6000, e o comando delete cat4000_flash:vlan.dat funciona nos 4500/4000.

Cat2950# delete flash:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

!--- Press Enter.

Delete flash:vlan.dat? [confirm]y

Cat2950# reload

Proceed with reload? [confirm]y

4w5d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

3. Após reinicializar, verifique as informações das VLANs com o comando show vlan.

O VLAN configurado pelo usuário não aparece mais na saída do comando. Somente a informação de VLAN do padrão de fábrica está no interruptor.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        IBM  -        0      0

Switch#

Restaure o Catalyst Switches no modo redundante

Nos switches 6500/6000 e 5500/5000 com CatOS em modo redundante, o Supervisor Engine de standby é sincronizado com as alterações feitas ao Supervisor Engine ativo. Assim, se você redefinir a configuração no Supervisor Engine ativo para os padrões de fábrica com o comando clear config, o Supervisor Engine de standby também será redefinido para os padrões de fábrica. Se você definir o modo de configuração como modo binário ou de texto com o comando set config mode, o switch será redefinido para os padrões de fábrica quando você limpar a configuração no Supervisor Engine ativo.

Para redefinir os switches 6500/6000 com Cisco IOS Software em modo redundante para os padrões de fábrica, siga estes passos:

1. Exclua a configuração de inicialização com o comando erase startup-config no Supervisor Engine ativo.

Nota:Isso também apagará a configuração de inicialização no Supervisor Engine de standby.

2. Exclua o arquivo vlan.dat conforme mostrado na seção Redefinição das Informações das VLANs deste documento.

3. Recarregue o mecanismo de supervisão ativo com o comando reload

Nota:Se o Supervisor Engine entrar no modo ROMmon após ser reinicializado, verifique a variável de inicialização para ver se ele está configurado para reinicializar a partir da imagem correta. Você também pode consultar o documento Recuperando um Catalyst 6500/6000 com Cisco IOS System Software a Partir de uma Imagem Corrompida ou Ausente do Boot Loader ou do Modo ROMmon para obter mais informações de troubleshooting.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte de tecnologia

- Suporte de hardware

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems