Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar SAN

Perfil de domínio do UCS

Etapa 1. Configurar a política VSAN.

Etapa 2. Configurar a política de porta.

Perfil do servidor

Etapa 3. Criar Server Profile.

Etapa 4. Criar uma Política de Ordem de Inicialização

Etapa 5. Criar a política de conectividade SAN.

Etapa 6. Criar uma Diretiva de Rede Fibre Channel.

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a inicialização a partir da SAN (Storage Area Network, rede de armazenamento de dados) em servidores gerenciados pelo IMM (Intersight Managed Mode, modo gerenciado de interceptação).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento básico das topologias SAN

- Noções básicas sobre os perfis de servidor UCS no modo gerenciado Intersight.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS-FI-64108, Firmware 4.2(1l)

- UCSX-210C-M6, firmware 4.2(1l)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Verifique se você tem estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- ID da Rede de Área de Armazenamento Virtual (VSAN)

- WWPN (World Wide Port Name) de iniciadores e destinos

- ID do número da unidade lógica (LUN)

Configuração de perfis de servidor e domínio, as políticas e os pools necessários são:

- Política de VSAN

- Política da porta

- Política de Ordem de Inicialização

- Política de conectividade SAN

- Pool WWPN

Configurar SAN

Perfil de domínio do UCS

Etapa 1. Configurar a política VSAN.

- Navegue até Policies > Create Policy e selecione VSAN.

- Nomeie a política e adicione as VSANs necessárias a ela. Este exemplo usa VSAN-A 100 e VSAN-B 200 como mostrado na imagem.

Note: A opção de armazenamento é reveladora quando a política de zona Fibre Channel (FC) é configurada, não é obrigatória para essa configuração.

Etapa 2. Configurar a política de porta.

- Navegue até Policies > Create Policy e selecione Port.

- Insira um Nome e selecione o modelo Switch na lista. Quando isso for feito, configure as portas unificadas.

- Vá para Funções de porta, selecione as portas necessárias para o uplink FC e clique em Configurar.

- Selecione a função como Uplink FC, velocidade do administrador e VSAN desejada.

- Você pode adicionar as políticas ao perfil de domínio. Vá para Perfis > Perfis de domínio UCS > Editar perfil de domínio (se o perfil já existir) ou perfil de domínio Criar e adicione as políticas necessárias ao seu perfil de domínio.

Perfil do servidor

Etapa 3. Criar Server Profile.

- Navegue até Policies > Create UCS Server Profile.

- Insira um Nome e selecione a Plataforma de destino.

- On Compute Configuration adicione a política Boot Order onde as opções de Boot SAN estão configuradas.

Etapa 4. Criar uma Política de Ordem de Inicialização

- Nomeie a política de inicialização e adicione opções de inicialização de SAN na lista suspensa.

- Insira as configurações para o Adaptador de Barramento de Host Virtual (vHBA).

Device Name é o nome para referência na Política.

Identificador de LUN para o armazenamento físico ou virtual.

Slot é o adaptador de slot e a porta. Este exemplo é a Lan modular na placa-mãe (MLOM).

- Você pode verificar o Slot no Inventário do servidor por guia Servidores > Selecionar servidor > Inventário > Adaptador de rede > ID do adaptador.

- Você pode adicionar a opção Virtual Media extra para instalar o iso através do KVM.

- Adicione políticas extras em Configuração de computação, Configuração de gerenciamento e Configuração de armazenamento conforme necessário (opcional).

Etapa 5. Criar a política de conectividade SAN.

- Nomeie a política, adicione o WWNN (pool ou estático) e depois adicione o(s) vHBA(s).

Note: O nome do VHBA deve ser igual ao que foi configurado anteriormente.

Etapa 6. Criar uma Diretiva de Rede Fibre Channel.

- A rede Fibre Channel é necessária para atribuir VSAN ao VHBA e para inicialização a partir da SAN. Selecione Selecionar política(s) e Criar nova(s).

- Configure a VSAN necessária.

Note: O restante das políticas na configuração do VHBA não é obrigatório para inicialização a partir da SAN.

- Adicione vHBA(s) extra(s) para concluir a configuração da política de conectividade SAN (opcional).

- A configuração da SAN para o Server Profile está concluída agora, se a configuração no switch de armazenamento para o controle de acesso entre hosts e dispositivos de armazenamento estiver concluída, também chamada de Zoneamento, os destinos serão exibidos através de KVM enquanto o servidor estiver no processo de inicialização.

- Adicione a Política de Conectividade LAN para configurar as Placas de Interface de Rede Virtual (VNIC).

Verificar

Para verificar a configuração da SAN, navegue até os pools e políticas criados, pois essas informações não são exibidas no Server Profile.

WWPN:

- Navegue até Pools, procure o WWPN Pool criado e clique na guia de uso. Ele mostra o WWPN em uso e qual perfil de servidor o usa.

Para o processo de inicialização:

- WWPN(s) de destino são exibidos enquanto o servidor está no processo de inicialização.

Troubleshoot

Pressione a tecla F6 enquanto o servidor estiver no processo de inicialização. Isso interrompe a inicialização e leva o servidor ao menu de inicialização, onde você se conecta ao adaptador e digita comandos para verificar a conectividade.

Abra uma sessão SSH para qualquer um dos endereços IP de interconexão de estrutura e execute os próximos comandos:

FI-A # connect adapter x/y/z        -> (x = Chassis, y = Blade, z = Adapter)

Entering character mode

Escape character is '^]'.

(none) login: dbgsh

adapter (top):2# attach-fls

adapter (fls):1# lunlist

lunlist

vnic : 16 lifid: 16

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 17 lifid: 17

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

Tip: Se fc_id for igual a 0x0000 como neste exemplo, revise a configuração de zoneamento em switch de fibra e o mascaramento de LUN no storage array. Verifique se o WWPN dos iniciadores está configurado corretamente no Storage Array.

Informações Relacionadas

Solucionar problemas de inicialização de SAN e de conectividade de SAN

Configuração do perfil de domínio

Configuração do Server Profile

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems