Contents

Introduction

Informações de Apoio

Identificar e Solucionar Problemas de Entroncamento MDS/Links de Canal de Porta que Falharam na Criação

Verificar

Sintomas

Registrar mensagens

Banco de dados OUI

Trabalhar

Adições do banco de dados OUI

Tabela 1.1. Adições do banco de dados MDS OUI

Tabela 1.2. Adições do banco de dados do Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI

Tabela 1.3. Adições do banco de dados do Nexus 9000 OUI

Tabela 1.4. Adições do banco de dados UCS FI OUI

Caveats

Introduction

Este documento descreve por que um enlace Fibre Channel (FC) entre um Cisco Multilayer Diretor Switch (MDS) e outro switch Cisco não aparece quando o entroncamento ou um canal de porta não é ativado, no entanto, o mesmo enlace pode aparecer quando não está em um canal de porta e o entroncamento é desativado.

Informações de Apoio

Isso inclui links FC entre switches MDS e outros switches MDS, switches Nexus e Interconexões em malha (FIs) do Unified Computing System (UCS).

Tip: Para obter informações mais detalhadas sobre os canais de porta e o entroncamento, consulte os guias de configuração apropriados de canal de porta e entroncamento.

Guia de canal de porta: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

Guia de entroncamento: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

Todos os switches MDS podem agregar vários links físicos em um único link virtual através de canais de porta, bem como transportar várias VSANs (Virtual Storage Area Networks, redes de área de armazenamento virtual) em um link com o recurso de entroncamento quando conectados a outro dispositivo Cisco.

Para negociar os canais de porta e os links de entroncamento, os switches MDS usam os serviços de Parâmetros de Peer do Exchange (EPP) para se comunicarem entre portas pares em um Inter-Switch Link (ISL). Parte do processo de negociação ISL verifica se o peer é um dispositivo Cisco com o Organizational Unique Identifier (OUI) do peer.

Se o OUI de um switch Cisco não estiver listado no banco de dados do OUI do peer como um OUI da Cisco, o link não será ativado quando adicionado a um canal de porta ou se o entroncamento estiver habilitado na interface.

Identificar e Solucionar Problemas de Entroncamento MDS/Links de Canal de Porta que Falharam na Criação

Se o link estiver em um canal de porta, verifique se o modo de canal de interface de canal de porta ativo configurado.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

Se o link estiver conectado a um switch N_Port Virtualization (NPV), como um FI, verifique se o NPIV e os recursos de tronco de canal de porta estão ativados.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

Se o link estiver em tronco, verifique se o protocolo de entroncamento está ativado globalmente.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Verificar se o entroncamento está ativado na interface.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

Se o link estiver conectado a 8 Gbps, verifique se o padrão de preenchimento, ou palavra de preenchimento, deve ser configurado da mesma forma para ambos os lados do link. Por padrão, os dispositivos MDS, N5K/N6K e UCS FI 6300 Series usam ARBFF. As séries N9K e UCS FI 6400 suportam somente IDLE como o padrão de preenchimento 8G.

Use este comando para confirmar o padrão de preenchimento atual nas interfaces MDS/N5K/N6K fc x/y:

slot x show hardware internal fcmac port y port-info | i PREENCHIMENTO

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

Note: A saída nos switches Nexus pode ser 0x0 (interface não ativa a 8 Gbps), 0xBC94FFFF (ARBFF) ou 0xBC95B5B5 (IDLE).

Quando um N9K ou UCS FI 6400 está conectado a um dispositivo que usa ARBFF por padrão, você deve configurar a interface no dispositivo conectado para usar IDLE.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

No UCS FI série 6300, você vê o padrão de preenchimento dos uplinks FC e configurado no UCS Manager (UCSM) em SAN > SAN Cloud > Fabric > Uplink FC Interfaces > FC Interface x/yin na guia Geral.

Verificar

Sintomas

- As interfaces surgem como portas únicas com o entroncamento desativado, mas não em um canal de porta.

- Uma única interface não consegue criar o entroncamento ativado.

- Quando estão em um canal de porta ou são adicionadas a um canal de porta, as interfaces tornam-se desativadas por erro imediatamente.

Registrar mensagens

Note: É possível que o OUI do switch esteja ausente do banco de dados OUI do peer em um ou em ambos os lados de um link. Ambos os lados devem ser investigados.

Para switches MDS e Nexus:

O switch sem o OUI do peer em seu banco de dados do OUI grava erros "physical flogi reject, wait for the port mode" e "EPP_SYNC".

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

Para confirmar a interface dos erros, converta o índice com show interface snmp-ifindexe filtre pelo ifindex na mensagem de erro. O exemplo usa o ifindex 12ae000 encontrado em show flogi internal event-history errors.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

Para FIs UCS: O FI sem o OUI do peer em seu banco de dados do OUI registra os erros "PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" e "port fcx/y tentando a marcação de vf em um switch não-Cisco".

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

Banco de dados OUI

Extraia o OUI de cada switch. O OUI é o terceiro, quarto e quinto octetos do World Wide Name (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Neste exemplo, o OUI do switch é 0x002A6A.

Verifique o banco de dados do OUI do switch para o OUI do switch peer. Se o comando não tiver saída, o OUI está ausente do banco de dados.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

Note: Os FIs do UCS não suportam o comando show. Consulte a Tabela 1. e Tabela 2. para ver quando os OUIs foram adicionados ao banco de dados FI OUI.

Trabalhar

Os bancos de dados de OUI do switch são atualizados por meio de atualizações de software do switch. Até que um switch possa ser atualizado para uma versão de software com um banco de dados OUI que inclua o OUI do switch peer, use links únicos configurados fora dos canais de porta com o entroncamento desativado.

O comando oui <hex oui> nos switches MDS e Nexus pode adicionar manualmente Cisco OUIs ao banco de dados OUI do switch.

Nos switches MDS, esse recurso está disponível no NX-OS versão 7.3(0)D1(1) e posterior.

Nos switches Nexus 5K/6K, esse recurso foi adicionado no NX-OS versão 7.3(3)N1(1) e posterior.

Nos switches Nexus 9000 no NX-OS 7.x, esse recurso está disponível no NX-IS versão 7.3(1)N1(1) e posterior.

Nos switches Nexus 9000 em outras versões do NX-OS, esse recurso está disponível no NX-OS versão9.3(3) e posterior.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

Os switches Nexus 9000 em imagens da ACI podem adicionar um OUI à biblioteca em tempo de execução do APIC em 15.0(1k) e posterior.

Adições do banco de dados OUI

Tabela 1.1. Adições do banco de dados MDS OUI

OUI

Software que inclui OUI

0x547FEE

Todas as versões do NX-OS 5.0(1) e posteriores.

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

NX-OS 5.x em 5.2(8h) e posterior.

NX-OS 6.x em 6.2(17) e posterior.

NX-OS 7.x em 7.3(1)D1(1) e posterior.

Todas as versões do NX-OS 8.3(1) e posteriores.

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Todas as versões do NX-OS 5.2(6) e posteriores.

0x508789

0x58F39C

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

Todas as versões do NX-OS 6.2(11) e posteriores.

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x em 5.2(8g) e posterior.

NX-OS 6.x em 6.2(11c) e posterior.

Todas as versões do NX-OS 7.3(1)D1(1) e posteriores.

0x70EA1A

0xC4F7D5

Todas as versões do NX-OS 8.4(2) e posteriores.

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x em 6.2(33) e posterior.

Todas as versões do NX-OS 8.4(2) e posteriores.

0xDC774C

NX-OS 8.4(x) em 8.4(2c) e posterior.

NX-OS 9.x em 9.2(1) e posterior.

0x3C13CC

0x4CE176

A determinar

Tabela 1.2. Adições do banco de dados do Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI

OUI

Software que inclui OUI

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5.1 em 5.1(3)N2(1) e posterior.

NX-OS 5.2 em 5.2(1)N1(4) e posterior.

Todas as versões do NX-OS 6.0(2)N1(2) e posteriores.

0x50EB1A

0x9371D5

Todas as versões do NX-OS 7.3(7)N1(1) e posteriores.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Todas as versões do NX-OS 7.3(10)N1(1) e posteriores.

Tabela 1.3. Adições do banco de dados do Nexus 9000 OUI

OUI

Software que inclui OUI

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0x58F39C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0A77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

Todas as versões do NX-OS 9.2(4) e posteriores.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Todas as versões do NX-OS 10.1(2) e posteriores.

Tabela 1.4. Adições do banco de dados UCS FI OUI

OUI

Software que inclui OUI

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Pacote de software 2.x em 2.2(8j) e posterior.

Pacote de software 3.x em 3.1(3b) e 3.1(3h) e posterior.

Pacote de software 3.2(3d) e posterior.

0x002651

Pacote de software 2.x em 2.2(8j) e posterior.

Pacote de software 3.x em 3.1(3h) e posterior.

Pacote de software 3.2(3d) e posterior.

0x0025B5

0xA44C11

Pacote de software 3.x em 3.1(3h) e posterior.

Pacote de software 3.2(3d) e posterior.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

Pacote de software 3.x em 3.2.3(3h) e posterior.

Todas as versões do pacote de software em 4.0(1x).

Pacote de software em 4.0(2b) e posterior.

0x6400F1

Pacote de software 3.3(5b) e posterior.

0x00EEAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

Pacote de software 4.1(3a) e posterior.

0xAC7A56

Pacote de software 4.1(2a) e posterior.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Pacote de software 4.2(1d) e posterior.

Caveats

ID de bug Cisco CSCut41864 - O processo de porta trava quando a interface > 64 é usada para conexões NPV-NPIV

ID de bug Cisco CSCuz52695 - UCS FI FC Uplinks Error Disable Immediated NPV to MDS9396S

ID de bug Cisco CSCvp95480 - 6454 FI - Restringir endereços WWxN permitidos durante a configuração do UCSM (evitar endereço multicast)

Vários bugs foram arquivados para documentar OUIs ausentes das bibliotecas OUI dos switches. Eles incluem:

Bugs de MDS/UCS

ID de bug Cisco CSCtr01652 - Adicione N7K OUIs à lista de OUIs reconhecidos da Cisco da liboui. MDS.

Bugs MDS/N5K/N6K

ID de bug Cisco CSCty04686 - Adicione MAC OUI "002a6a", "8c604f", "00defb" para 5k/UCS-FI

Bugs MDS

ID de bug Cisco CSCta97375 - GLDN:SABER: Saber oui não é reconhecido como cisco oui 547FEE.

ID de bug da Cisco CSCur44218 - Adicionar MiniUCS FI OUIs à lista de OUIs reconhecidos da Cisco da liboui

ID de bug Cisco CSCuz11494 - O canal de porta FC não vem com o par UCS OUI 00:c8:8b

ID de bug Cisco CSCuu03717 - Adicione OUIs 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 à lista OUI padrão

ID de bug Cisco CSCuu26045 - Adicionar MiniUCS FI OUI 0x74a02f à lista MDS de OUIs Cisco reconhecidos

ID de bug Cisco CSCvx67383 - Canal de porta MDS para ACI LEAF N9K com switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) não aparece nem está entroncando

ID de bug Cisco CSCvx49403 - Port-Channel com o switch Cisco OUI 0xDC774C não aparece nem em tronco.

ID de bug Cisco CSCvr60193 - Adicione OUI C4:F7:D5 à lista OUI padrão

ID de bug da Cisco CSCvp19788- MDS 9000 Adicionar OUI 70:EA:1A à biblioteca OUI

ID de bug Cisco CSCvt28351 - Adicione seis OUIs à lista OUI padrão

ID de bug Cisco CSCvw14504 - Adicione OUI 0x4CE176 ao banco de dados OUI - Canais de porta e entroncamento que não funcionam com OUI 0x4CE176

ID de bug Cisco CSCvx67383 - Canal de porta MDS para ACI LEAF N9K com switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) não aparece nem está entroncando

Bugs N5K/N6K

ID de bug Cisco CSCvx72821 - Port-Channel com o switch Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC não aparece nem está entroncando.

ID de bug Cisco CSCvp54881 - Não é possível criar canal de porta San entre UCS e Nexus 56128p

N9K Bugs

ID de bug Cisco CSCvp21786 - Nexus 9000:::Não é possível ativar o modo F san-port-channel ou entroncamento entre MDS e N9K

ID de bug da Cisco CSCvx68507 - Port-Channel com o switch Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC não aparece nem no tronco.

Bugs do UCS

ID de bug Cisco CSCvk63036 - UCS Missing OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 — Impede a formação do canal de porta FC/FCoE

ID de bug Cisco CSCvv70634 - O UCS FI precisa adicionar N9K OUIs adicionais

ID de bug da Cisco CSCvx68517 - Port-Channel com o switch Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC não aparece nem no tronco. ID de bug da Cisco