Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

MDS9509 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

MDS 9148 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

Diagrama de Rede

F-porta-canal-tronco de MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topologia

Verificar

MDS9509

MDS 9148

Troubleshooting

Os VSAN permanecem na inicialização

Mensagens de falha PPE vistos

Introdução

Este documento descreve como configurar um F-porta-canal-tronco de um switch de dados Multilayer (MDS) 9500 que seja executado com virtualização de N_Port ID da característica (NPIV) a um MDS 9148 que execute a virtualização de N_Port da característica (NPV).

os F-porta-canal-troncos permitem os inícios de uma sessão da tela do interruptor NPV ser virtualizados sobre o canal de porta. Isto fornece a Redundância sem interrupções se a falha dos links do membro individual. Os links individuais são à revelia no taxa-MODE compartilhado, mas podem ser taxa-MODE dedicado também.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Virtualização de N_Port

- Fibre Channel

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- MDS9509 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

- Slot2 - DS-X9148 - módulo do 1/2/4 Gbps FC de 48 portas

- Entalhe 4 - DS-X9124 - 24 módulos do 1/2/4 Gbps FC da porta

- MDS 9148 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

Este documento confia nestas características:

- A característica NPV e NPIV foi adicionada no Software Release 3.3 SAN-OS

- O fport-canal-tronco da característica era Software Release 4.1(3) adicionado NX-OS

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Nota: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Notas:

Todas as relações devem estar na mesma rede de área do Virtual Storage (VSAN). Este exemplo usa VSAN 1.

É um melhor prática distribuir as interfaces membro em placas de linha diferentes.

o “switchport taxa-MODE dedicado” é opcional. À revelia, as interfaces de porta do entroncamento F (TF) podem ser executado no taxa-MODE compartilhado se desejadas. Se a largura de banda no grupo de porta está disponível, podem ser configurados com o comando dedicado taxa-MODE do switchport. Você pode inscrever o comando x do módulo dos recursos da porta da mostra a fim ver os grupos de porta e a largura de banda disponível em cada um.

MDS9509 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 que executa o Software Release 6.2(9) NX-OS

Notas:

Todas as portas em uns 9148 são dedicadas (modo de varredura completa) assim que nenhuma configuração é necessária nos 9148 a fim assegurar dedicado. De fato, do “o comando dedicado taxa-MODE switchport” é adicionado automaticamente e não pode ser mudado.

da “o fport-canal-tronco característica” não precisa de ser configurado no Switches MDS NPV.

Uma mudança ao modo NPV apaga a configuração atual e recarrega o interruptor no modo NPV.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Diagrama de Rede

F-porta-canal-tronco de MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topologia

Informação de módulo MDS9509:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

Informação de módulo MDS 9148:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A ferramenta Output Interpreter (clientes registrados somente) apoia determinados comandos de exibição. Use a ferramenta Output Interpreter a fim ver uma análise do emissor de comando de execução.

MDS9509

Este comando indica que o canal de porta 1 tem duas portas operacionais.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Este comando mostra o canal de porta e todas as interfaces membro. A primeira porta operacional (ALMOFADINHA) é indicada com um asterisco:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Este comando mostra que a relação do canal de porta 1 está no estado “entroncamento” qual é o estado desejado.

Nota: Os VSAN 1 e 20 são ambos acima que indica que há portas em ambos os VSAN que estão ACIMA nos 9148.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Este comando mostra as duas interfaces membro igualmente no estado “entroncamento”.

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Este comando indica que o canal de porta 1 tem duas portas operacionais.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Este comando mostra que a relação do canal de porta 1 está no estado “entroncamento” qual é o estado desejado.

Nota: Os VSAN 1 e 20 são ambos acima que indica que há portas em ambos os VSAN que estão ACIMA nos 9148.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Se o canal de porta não vem acima, reveja esta informação:

Uma porta pode ser configurada como um membro de um PortChannel estático somente se estas configurações são as mesmas na porta e no PortChannel:

- Velocidade

- Modo

- Modo da taxa

- Porta VSAN

- Modo de entroncamento

- Lista permitida VSAN ou lista VF-ID

Configurar a porta não em um canal de porta e verifique-a que vem acima.

Refira configurar os Canais de porta para mais informação.

Os VSAN permanecem na inicialização

Os VSAN mostram porque inicializando quando não houver nenhuma relação FLOGI'd dentro a esse VSAN no MDS 9148. Uma vez que o VSAN está acima no canal de porta, se a última porta restante no VSAN no MDS 9148 vai abaixo das sobras VSAN acima.

Mensagens de falha PPE vistos

Assegure-se de que o protocolo trunk (PPE) esteja permitido. Deve nunca ser desligado:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Se o protocolo trunk é desabilitado então gire-o para trás sobre:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled