Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como fazer backup e restaurar um Cisco 9000 Series Multilayer Data Switch (MDS) e como substituir ou migrar de um switch MDS 9000 Series atual para um novo. Também estão incluídas instruções sobre como aplicar a configuração do switch antigo ao novo switch.

Caution: Partes desse procedimento são perturbadoras e devem ser concluídas somente durante uma janela de manutenção.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Conclua estes passos para configurar o switch MDS 9000 Series para backup, restauração e migração:

1. Insira o comando copy running-config no switch atual para salvar a configuração atual:

switch1# copy running-config startup-config

[########################################]100%

2. Copie a configuração de inicialização no servidor de arquivos com qualquer um dos métodos disponíveis no switch (FTP, TFTP, SFTP e SCP):

switch1# copy startup-config scp://user@host1/switch1.config

user@switch1's password:

sysmgr_system.cfg 100% |*****************************| 10938 00:00

3. Insira o comando show license usage para obter informações sobre os recursos da licença:

Switch1# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status Expiry  Comments

Count          Date

-------------------------------------------------------------------

IOA_184                       No    0   Unused             -

XRC_ACCL                      No    -   Unused             -

IOA_9222i                     No    0   Unused             -

IOA_SSN16                     No    0   Unused             -

DMM_184_PKG                   No    0   Unused             -

DMM_9222i_PKG                 No    0   Unused             -

FM_SERVER_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

MAINFRAME_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

ENTERPRISE_PKG                Yes   -   Unused  never      -

DMM_FOR_SSM_PKG               No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP              Yes   1   Unused  never      -

SME_FOR_9222I_PKG             No    -   Unused             -

SME_FOR_SSN16_PKG             No    0   Unused             -

PORT_ACTIVATION_PKG           No    0   Unused             -

SME_FOR_IPS_184_PKG           No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_184          No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_18_4         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4         No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_SSN16        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_9222i        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_SSN16        No    0   Unused             -

10G_PORT_ACTIVATION_PKG       No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_ENABLER_PKG  No    0   Unused             -

4. Verifique o uso da licença no switch atual, que inclui o ID do host para a licença:

Switch1# show license host-id

License hostid: VDH=FOX10511F5N

Note: Anote este ID de host porque você deve fornecê-lo à equipe de Licenciamento da Cisco quando solicitar que todas as licenças associadas ao ID de host do switch atual sejam migradas para o novo ID de host do switch. A equipe de Licenciamento pode ser contatada em licensing@cisco.com para obter um novo arquivo de licença. Envie um e-mail para licensing@cisco.com E inclua sua ID do Cisco.com no corpo do e-mail neste formato: ID do Cisco.com: ######

5. Capture as atribuições de porta através do banco de dados de logon de estrutura (FLOGI). Essas informações são usadas para verificar se todos os cabos estão posicionados nos locais corretos (conexões dispositivo a interface):

switch1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

6. Se a configuração atual do switch indicar que o zoneamento baseado em interface (fc X/Y) foi executado, substitua o WWN (Worldwide Name, Nome Mundial) do switch atual nos comandos zone member pelo WWN do novo switch. Caso contrário, você pode pular esta etapa.

Insira o comando show wwn switch para exibir o WWN do switch:

switch1 # show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:1d:40
Aqui está um exemplo do WWN do switch no zoneamento:

zone name Z_1 vsan 9

member interface fc1/9 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

member interface fc1/8 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

Note: O WWN do switch atual deve ser substituído pelo novo WWN do switch antes de você aplicar essa configuração ao novo switch. Se o zoneamento baseado em interface não for usado, ignore esta etapa.

7. Se o Roteamento Inter-VSAN (IVR) estiver configurado no switch, a topologia IVR deverá ser modificada porque é baseada no WWN do switch; portanto, você deve substituir o WWN atual do switch pelo WWN novo.

Switch1# ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
Para remover o switch da topologia IVR Virtual Storage Area Network (VSAN), insira o comando ivr vsan-topology database do switch mestre IVR:

Switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# no autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

switch(config-ivr-topology-db)# end

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

switch# show ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
Verifique se o WWN do switch atual não aparece na saída do comando ivr vsan-topology database.

Note: Se houver vários switches habilitados para IVR na estrutura, o WWN do switch atual deve ser removido de todas as topologias de IVR na estrutura e substituído pelo novo WWN do switch. Conclua esta etapa antes que o novo switch seja colocado on-line. Você pode concluir essas modificações para os outros switches com o CLI ou o Fabric Manager.

8. Desligue o switch atual e/ou desconecte o cabo de gerenciamento da rede.

9. Inicialize o novo switch e execute a configuração inicial básica para acessar o prompt do switch. Atribua o endereço IP mgmt 0 ao novo switch.

10. Aplique o arquivo de licença recém-recebido ao novo switch. Compare a ID do host do switch (VDH=FOX071355X) com a listada no arquivo de licença:

Switch2# show license host-id

License hostid:

VDH=FOX071355X
Copie o arquivo de licença recém-recebido da equipe de Licenciamento da Cisco para o flash de inicialização do switch via TFTP:

switch2# copy tftp://x.x.x.x/newlicensefile.lic  bootflash:
Instale o arquivo de licença:

switch2# install license bootflash:

Installing license ..done

11. Mova ou conecte os cabos e dispositivos físicos do switch original ao novo switch.

12. Se o zoneamento baseado em interface (fc X/Y) foi executado no switch, obtenha o WWN do novo switch; caso contrário, você pode pular esta etapa.

Insira o comando show wwn switch para obter o novo switch WWN:

switch2# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

$cp switch1.config switch1.config.orig

13. Faça outra cópia da configuração original do switch para que você possa modificá-la para o novo switch e salvar o arquivo original de backup. Modifique o arquivo de configuração atual switch1.confg copiado em um editor de texto, como o Bloco de Notas, para fazer estas alterações:

1. Se o zoneamento baseado em interface tiver sido executado (ignore esta etapa se o zoneamento baseado em interface não tiver sido executado), abra a cópia da configuração antiga do switch no Bloco de Notas. Certifique-se de encontrar e substituir o WWN (switch original) (20:00:00:0d:ec:02:1d:40) pelo WWN (novo switch WWN (20:00:00:0d:ec:02:50.40) onde aplicável.

2. Você pode remover as linhas na configuração original para a parte de alocação de ID de Fibre Channel dinâmico (FCID) no banco de dados fcdomain fcid para os dispositivos. Como alternativa, você pode ignorar as mensagens de erro relacionadas à FCID exibidas na tela enquanto aplica a configuração de execução do switch original ao novo switch.

fcdomain fcid database

vsan 1 wwn 50:06:01:6d:3e:e0:16:18 fcid 0xb20000 dynamic

vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:10:db fcid 0xb20200 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:11:b9 fcid 0xb20300 dynamic
Quando você aplica a configuração de execução original ao novo switch sem a remoção dos FCIDs dinâmicos, o novo switch produz erros semelhantes a estes:

Error: Invalid FCIDs.

switc2(config-fcid-db)# vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

Error: Invalid FCIDs.
Essas mensagens são esperadas e podem ser ignoradas se você não quiser remover os FCIDs dinâmicos da configuração original antes de aplicá-los ao novo switch. Eles aparecem porque o novo switch atribui automaticamente os FCIDs da configuração original de switch para dispositivo aos dispositivos conectados a ele.

3. Remova as linhas que contêm as contas de usuário do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) porque as senhas criptografadas estão conectadas ao endereço MAC do chassi. As contas de usuário são agrupadas e começam com snmp-server user no arquivo de configuração. Aqui está um exemplo:

snmp-server user admin network-admin auth md5

0x46694cac2585d39d3bc00c8a4c7d48a6

localizedkey

snmp-server user san admin network-admin auth md5

0xcae40d254218747bc57ee1df348
Remova as linhas que começam com snmp-server user <user-id>.

4. Verifique o endereço IP da interface mgmt0 da configuração original. Se quiser atribuir o mesmo endereço IP ao novo switch, não será necessário modificar a configuração. No entanto, se você inicializar o novo switch com um endereço IP diferente e quiser manter o novo endereço IP para uma porta de gerenciamento, certifique-se de modificar essa linha na configuração antes de aplicá-la ao novo switch:

interface mgmt0

ip address 10.x.x.x 255.255.255.0

14. Quando todas as modificações forem feitas no novo arquivo de configuração (de acordo com os novos requisitos do switch), copie o arquivo no bootflash do novo switch e aplique-o.

Switch2# copy bootflash:

running-config

15. Recrie as contas de usuário SNMP:

switch2(config)# snmp-server user admin network-admin

auth md5

16. Se você pretende ativar a IVR no novo switch, adicione o novo switch à topologia de IVR. Caso contrário, você pode pular esta etapa.

Note: Antes de adicionar o novo switch à topologia IVR, certifique-se de que todas as portas ISL (Inter-Switch Link Protocol) estejam on-line e conectadas aos switches adjacentes na estrutura.

switch2#show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

switch# config t

switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:50:40 vsan-ranges 1,4

switch(config-ivr-topology-db)# exit

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

17. Abra todos os dispositivos conectados às portas ou ligue os dispositivos para fazer login na estrutura. Insira o comando show flogi database para verificar se os dispositivos estão conectados:

switch2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

18. Insira o comando show zoneset ative vsan x para verificar se todos os dispositivos estão ativamente conectados ao conjunto de zonas:

Switch2# show zoneset active vsan x

zoneset name ZoneSet12 vsan 12

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPA_1 vsan 12

* fcid 0xb20700 [pwwn 50:06:01:69:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPB_1 vsan 12

* fcid 0xb20900 [pwwn 50:06:01:60:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

Verificar

Os procedimentos de verificação para essa configuração são descritos na seção Configurar.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.