Objetivo

O ponto de acesso Wireless-AC/N de rádio duplo WAP581 oferece recursos de análise de espectro. Quando habilitado, ele permite que o ponto de acesso capture os dados relacionados ao rádio onde ele está ativo. Os dados são apresentados como gráficos de barras para facilitar a interpretação. A Análise de espectro é particularmente útil para ajudar os administradores de rede a determinar o sinal e o uso mais limpos. Ele também mostrará aos administradores os canais que têm mais interferência, que podem ser usados para otimizar o ambiente de rede sem fio.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como habilitar o modo de análise de espectro em um ponto de acesso WAP581.

Dispositivos aplicáveis

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.4

Habilitar análise de espectro

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso WAP581 e escolha Wireless > Radio.

Etapa 2. Escolha uma banda de rádio.

Note: A área Radio (Rádio) exibirá a faixa de rádio ativa. Neste exemplo, Rádio 1 (5 GHz) e Rádio 2 (2,4 GHz) são mostrados.

Note: Neste exemplo, a opção Rádio 1 (5 GHz) é escolhida.

Etapa 3. Clique em Configurações avançadas.

Etapa 4. Escolha uma opção na lista suspensa Modo de análise de espectro. As opções são:

- Disable (Desativar) - Esta opção significa que o modo de análise de espectro não está ativado. Nesse estado, a coleta e a apresentação de dados não estão disponíveis.

- Analisador de espectro dedicado - Essa opção usa o rádio por 10% do tempo. Isso significa que a função principal do rádio será usada para a Análise de espectro. Isso também significa que as conexões do cliente podem funcionar, mas não estão garantidas.

- Hybrid Spectrum Analyzer - Essa opção garante a conexão do cliente, mas problemas de conectividade podem surgir devido à execução da análise. Isso significa que o rádio está sendo utilizado para análise de espectro e tráfego sem fio.

- Analisador de espectro 3+1 - Essa opção permite que os clientes se conectem a cadeias 3x3, enquanto a análise de espectro é feita na cadeia 1x1.

Note: O valor padrão é Desabilitar. Neste exemplo, o Analisador de espectro 3+1 é escolhido. Isso destina-se a dedicar três antenas de transmissão e três de recepção para o cliente sem fio do ponto de acesso. Isso equivale a um melhor desempenho para os clientes sem fio.

Etapa 5. Click Save.

Etapa 6. Repita as etapas 2 a 5 se precisar habilitar a Análise de espectro para a outra banda de rádio.

Agora você deve ter habilitado a Análise de espectro no ponto de acesso WAP581.

Exibir inteligência de espectro

Etapa 1. Escolha Troubleshoot > Spectrum Intelligence.

Etapa 2. Escolha um rádio na lista suspensa Ativar modo de análise de espectro.

Note: Neste exemplo, a opção Radio 1 é escolhida.

Etapa 3. Clique em Definir.

Etapa 4. Clique em Exibir dados de espectro.

A janela Spectrum Data (Dados de espectro) abaixo será exibida.

Qualidade do canal

A área Qualidade do canal exibe um gráfico de barras com a qualidade do canal representada por 0 a 100 no eixo Y do gráfico. O Eixo X representa o canal. Nesta apresentação, 100 representa uma qualidade de canal extremamente boa, enquanto 0 representa uma qualidade de canal extremamente ruim. Neste exemplo, os canais 1 a 14 são mostrados com uma classificação de qualidade de canal de 100.

Utilização de canal não WLAN

A área de Utilização de Canais Não-WLAN representa o sinal de dispositivos próximos que estão transmitindo na mesma frequência que o WAP581. Ele é exibido como um gráfico de barras com o Eixo Y representando o nível de intensidade do sinal e o Eixo X representando o canal. Neste exemplo, um sinal Bluetooth é detectado pelo WAP581 na frequência de 2,4 GHz, no entanto, o sinal está fraco ao ponto de não ser registrado no gráfico. É possível escolher uma frequência na lista suspensa para exibir possíveis transmissões de dispositivos próximos no intervalo do ponto de acesso.

Agora você deve ter visto a análise de espectro no ponto de acesso WAP581.