Objetivo

Uma conta de usuário em um ponto de acesso sem fio (WAP) é criada para que pessoas autorizadas tenham acesso ao dispositivo e o gerenciem. Por padrão, há uma conta de usuário de gerenciamento pré-configurada no WAP e ela tem os únicos privilégios de leitura/gravação, enquanto até quatro contas de usuário adicionais podem ser adicionadas e têm acesso somente leitura ao utilitário baseado na Web.

Por que precisamos configurar Contas de usuário no WAP?

A configuração de Contas de Usuário no WAP é necessária para ter autoridade para acessar o dispositivo e gerenciá-lo corretamente. O utilitário baseado na Web no WAP contém todas as configurações e configurações do dispositivo, portanto, é recomendável definir limitações e restrições adequadas para qualquer pessoa na rede que tenha acesso a ele.

Este artigo explica como editar, criar e excluir contas de usuário no ponto de acesso WAP125 ou WAP581.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Gerenciar contas de usuário

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso inserindo seu nome de usuário e senha nos campos fornecidos e clique em Login.

O nome de usuário/senha padrão é cisco/cisco.Note:

Etapa 2. Escolha Configuração do sistema > Contas de usuário.

A Tabela de contas de usuário mostrará as contas de usuário configuradas (se houver alguma) e a conta de usuário de gerenciamento padrão que tem o acesso de leitura/gravação.

Note: Neste exemplo, a tabela não mostra nenhuma outra conta de usuário existente, exceto a conta de usuário de gerenciamento padrão. O nome de usuário padrão para esta conta é cisco.

Edite a Conta de Usuário

Etapa 1. Marque a caixa ao lado do Nome de usuário da conta que deseja editar e clique no ícone Editar na parte superior esquerda da tabela.

Note: Neste exemplo, a conta de usuário de gerenciamento padrão chamada cisco é escolhida. A área User Level mostra que esta conta tem o acesso de leitura/gravação.

Etapa 2. (Opcional) Altere o Nome de usuário para seu nome preferencial.

Note: Neste exemplo, o nome padrão cisco é alterado para Super usuário.

Etapa 3. Insira uma nova senha para esta conta e confirme-a nos campos fornecidos.

Note: O Medidor de força da senha indica a intensidade da senha que você inseriu.

Etapa 4. Clique no botão.

Agora você deve ter editado com êxito uma conta de usuário.

Adicionar uma conta de usuário

Etapa 1. Clique no ícone Plus na parte superior esquerda da tabela.

Uma linha vazia apareceria na tabela.Note:

Etapa 2. No campo Nome de usuário, insira um nome para a nova conta de usuário que deseja adicionar.

Note: Neste exemplo, User1 é usado. A área Nível de usuário mostra automaticamente que esta conta adicional tem um Acesso somente leitura. Isso significa que esse usuário só pode acessar o utilitário baseado na Web e exibir as configurações, mas não pode fazer alterações nele.

Etapa 3. Insira uma senha para esta conta e confirme-a nos campos fornecidos. Esta será a senha usada para acessar o utilitário baseado na Web ao usar esta conta.

Note: O Medidor de força da senha indica a intensidade da senha que você inseriu.

Etapa 4. Clique no botão.

Etapa 5. (Opcional) Repita as Etapas 1 a 4 para cada conta de usuário que deseja adicionar. Você pode adicionar até quatro contas de usuário no WAP.

Agora você deve ter adicionado uma conta de usuário com êxito.

Excluir uma conta de usuário

Etapa 1. Marque a caixa ao lado do Nome de usuário da conta que deseja excluir.

Etapa 2. Clique no ícone Lixeira na parte superior esquerda da tabela. Isso excluirá automaticamente a conta de usuário.

A conta de usuário não estará mais na lista.Note:

Agora você deve ter excluído com êxito uma conta de usuário.