Objetivo

A Configuração de ponto único é usada para controlar o serviço sem fio em vários dispositivos. Ele é usado para criar um cluster de dispositivos sem fio, assim que o cluster é criado, outros pontos de acesso sem fio podem ingressar no cluster. Após a conclusão do cluster, todos os dispositivos compartilham suas informações, como configurações de VAP, QoS e parâmetros de rádio para reduzir a interferência e maximizar a largura de banda da rede.

A página Sessões exibe informações dos clientes associados ao dispositivo WAP. Os clientes são identificados pelo local do dispositivo e pelo endereço MAC do dispositivo. Este artigo mostra as informações dos clientes no cluster nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Para habilitar a Configuração de ponto único, consulte o artigo Note:Configuração de ponto único em Pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Sessões de Configuração de Ponto Único

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Single Point Setup > Sessions. A página Sessões é aberta:

As informações exibidas são:

Local do AP — O local do ponto de acesso.

User MAC — O endereço MAC do cliente.

Inativo — A quantidade de tempo que o dispositivo estava inativo.

Taxa (Mbps) — A taxa na qual as informações são compartilhadas entre os dispositivos WAP.

Sinal — A intensidade do sinal que o cliente recebe do AP.

Total Rx — Número de pacotes recebidos pelo cliente.

Total Tx — Número de pacotes transmitidos pelo cliente.

Taxa de erro — número de vezes que os quadros são descartados na transmissão de dados no AP.

Etapa 2. (Opcional) Para exibir informações específicas, escolha as informações desejadas na lista suspensa Exibir e clique em Ir. As informações do cliente são exibidas.