Objetivo

Uma WGB (WorkGroup Bridge) conecta redes sem fio a redes Ethernet com fio maiores. Uma bridge para grupo de trabalho atua como um cliente sem fio na LAN sem fio e, em seguida, faz a interface com uma rede com fio. Ele ajuda a conectar dispositivos em uma LAN Ethernet sem nenhum adaptador sem fio à LAN sem fio. As informações fornecidas nesta página são úteis para solucionar problemas da rede e para coletar informações como qual interface um cliente conectou ao AP e de qual VLAN recebeu o DHCP. Além disso, ele exibe as contagens de pacotes e bytes para tráfego entre estações em uma bridge do grupo de trabalho. Este artigo explica como visualizar as estatísticas de Transmissão/Recepção de Bridge de Grupo de Trabalho nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Exibir as estatísticas de transmissão/recepção da ponte do grupo de trabalho

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive. A página Transmitir/Receber Bridge do Grupo de Trabalho é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Para exibir o status mais recente, clique em Atualizar.

A tabela Estatísticas de tráfego exibe as seguintes informações:

Interface de rede — Exibe a interface de LAN e as interfaces do ponto de acesso virtual (VAP) do AP. No WAP561, a WLAN0 é o rádio 1 e a WLAN1 é o rádio 2.

Status e Statistics — Indica se a interface específica está associada a qualquer outro dispositivo, desconectada ou administrativamente ativa ou inativa.

ID da VLAN — ID da LAN virtual (VLAN) indica que o VAP específico pertence a essa VLAN. Diferentes IDs de VLAN são usadas para criar várias redes no mesmo AP.

Nome (SSID) — Exibe a chave alfanumérica que identifica exclusivamente um VAP ou uma LAN sem fio.

A tabela Transmitir exibe as seguintes informações:

Network Interface — Exibe a interface da LAN e as interfaces VAP do AP.

Total de pacotes — Exibe o total de pacotes enviados da interface correspondente.

Total de bytes — Exibe o total de bytes enviados da interface correspondente.

A tabela Receber exibe as seguintes informações:

Network Interface — Exibe a interface da LAN e as interfaces VAP do AP.

Total de pacotes — Exibe o total de pacotes recebidos nessa interface.

Total de bytes — Exibe o total de bytes recebidos nessa interface.