Objetivo

O RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) é um mecanismo usado para regular o acesso de usuários a uma rede de computadores. O servidor RADIUS verifica as senhas inseridas pelos usuários e concede ou nega o acesso com base na senha fornecida. Por exemplo, uma rede sem fio pública (Wi-Fi) é instalada em um campus universitário. Todos não podem usar essas redes, apenas os alunos a quem a universidade deu uma senha podem acessar a rede.

Este artigo explica como se conectar ao servidor RADIUS nos access points WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•v1.0.4.2

Servidor RADIUS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Segurança do sistema > Servidor RADIUS. A página Servidor RADIUS é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção IPv4 ou IPv6 de acordo com o tipo de endereço IP do servidor RADIUS.

Etapa 3. Insira os endereços IP do servidor RADIUS a serem usados no campo Server IP Address-1 (Endereço IP do servidor). Esse é o endereço IP do servidor RADIUS ao qual o usuário tenta se conectar para autenticar e obter acesso ao WAP.

Etapa 4. Insira a chave da senha para o Server IPv6 Address-1 no campo Key 1 (Chave 1). Essa é a chave compartilhada entre o WAP e o servidor RADIUS e deve corresponder à chave configurada no servidor RADIUS.

Etapa 5. (Opcional) Você pode configurar servidores adicionais e inserir suas respectivas chaves, se desejar.

Etapa 6. (Opcional) Se desejar que o servidor RADIUS registre informações sobre conexões de discagem individuais, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Contabilidade RADIUS.

Passo 7. Click Save.