Objetivo

Um ponto de acesso virtual (VAP) é o equivalente sem fio de uma LAN virtual (VLAN) que segmenta a LAN sem fio e simula vários pontos de acesso em um dispositivo físico. O agendador sem fio ajuda a agendar um intervalo de tempo para que um VAP ou rádio esteja operacional, o que ajuda a economizar energia e aumentar a segurança. Você pode associar até 16 perfis a diferentes VAPs ou interfaces de rádio, mas cada interface pode ter apenas um perfil. Cada perfil pode ter um determinado número de regras de tempo que controlam o tempo de atividade do VAP ou WLAN associado.

Este artigo explica como configurar as configurações de associação do agendador nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Note: Para configurar um perfil ou uma regra de agendador sem fio, consulte o artigo Configuração de Perfis de Agendador Sem Fio em Pontos de Acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•v1.0.4.2

Associar perfil do agendador

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Wireless > Scheduler Association. A página Associação do Agendador é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção do rádio que deseja configurar no campo Radio (Rádio).

A etapa 2 está disponível somente para o ponto de acesso WAP561, pois o WAP551 tem apenas um rádio.Note:

Etapa 3. Escolha o perfil a ser associado a uma interface na lista suspensa Nome do perfil adjacente à interface. Por padrão, nenhum perfil está associado a qualquer rádio ou VAP.

Etapa 4. Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Note: Somente um perfil do Agendador pode ser associado à interface WLAN ou a cada VAP. Vários VAPs podem trabalhar com o mesmo perfil do agendador.