Objetivo

O recurso de controle de acesso de gerenciamento de um ponto de acesso (AP) permite que você limite ou controle os dispositivos ou hosts que têm acesso ao AP através da Web, Telnet ou SNMP. Quando ativada, ela permite acesso somente aos hosts que estão autorizados a ter acesso ao gerenciamento de AP. Se o recurso de controle de acesso de gerenciamento estiver desativado, qualquer pessoa que saiba o nome de usuário e a senha corretos poderá acessar a interface de gerenciamento a partir de qualquer cliente e host da rede.

Os hosts autorizados são listados em uma lista de controle de acesso (ACL) configurada no AP. Este artigo explica como configurar listas de controle de acesso de gerenciamento em pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração da Lista de Controle de Acesso

Os pontos de acesso permitem a configuração de endereços IPv4 e IPv6, no entanto, os dois tipos de configuração de endereço não são obrigatórios. Você só pode configurar endereços IPv4 se esse for o único tipo de host na rede que precisa acessar o ponto de acesso. É necessário apenas que pelo menos um dos endereços IPv4 ou IPv6 esteja configurado quando o modo de controle de acesso de gerenciamento estiver habilitado.

Etapa 1. Inicie a sessão no Utilitário de configuração do ponto de acesso e selecione Administração > Controle de acesso de gerenciamento. A página Controle de Acesso de Gerenciamento é aberta.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable no campo Management ACL Mode para gerenciar a lista de controle de acesso.

Etapa 3. No campo Endereço IPv4 1, insira o endereço IP de um dos hosts para que o gerenciamento tenha acesso ao AP. Os APs WAP551/WAP561 permitem que até cinco hosts IPv4 sejam listados em sua ACL. Se desejar, adicione até quatro endereços IPv4 nos campos Endereço IPv4 2 a Endereço IPv4 5.

Etapa 4. Se houver qualquer host IPv6 que precise de acesso de gerenciamento ao AP, insira o endereço IPv6 do host no campo Endereço IPv6 1.  Até 5 endereços IPv6 podem ser registrados. Se desejar, adicione até quatro endereços IPv6 nos campos Endereço IPv6 2 a Endereço IPv6 5.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.