Objetivo

Eventos do sistema são atividades no sistema que podem exigir atenção e ações necessárias a serem tomadas para executar o sistema sem problemas e evitar falhas. Esses eventos são gravados como logs. Para notificar a equipe responsável para que ela possa tomar as medidas necessárias quando um evento ocorrer, os registros podem ser enviados a ela por meio de alertas por e-mail. Este documento explica a configuração de tais alertas de e-mail em pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração do alerta por e-mail

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha A página de alerta por e-mail é aberta:Administração > Alerta por e-mail.

Configuração global

Etapa 1. Marque Enable no campo Administrative Mode (Modo administrativo) para habilitar globalmente o recurso de alerta de e-mail.

Etapa 2. Insira um endereço de e-mail no campo Endereço de e-mail. Esse endereço é exibido como remetente do alerta por e-mail. O padrão é nulo.

Etapa 3. No campo Duração do log, insira o intervalo de tempo (em minutos) no qual os alertas de e-mail devem ser enviados para o(s) endereço(s) de e-mail configurado(s). O padrão é 30 minutos.

Etapa 4. Na lista suspensa Gravidade da mensagem agendada, escolha o nível de gravidade da mensagem desejado. Mensagens de e-mail com logs são enviadas para todos os eventos com um nível de segurança igual ou superior ao nível escolhido.

Emergência — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário quando o dispositivo está em uma situação crítica e é necessária atenção imediata.

Alerta — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário quando ocorre qualquer ação diferente da configuração normal.

Crítico — Esse tipo de mensagem é enviada ao usuário quando há uma situação em que uma porta está inoperante ou o usuário não pode acessar a rede. É necessária uma ação imediata.

Error — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário quando há um erro de configuração.

Aviso — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário quando um usuário tenta acessar as áreas irrestritas.

- Aviso - Este tipo de mensagem é enviada ao usuário quando há alterações de baixa prioridade na rede.

Info — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário para descrever como a rede está se comportando.

Debug — Este tipo de mensagem é enviada ao usuário com os logs do tráfego de rede.

Nenhum — Nenhuma mensagem de gravidade é enviada.

Etapa 5. Na lista suspensa Urgent Message Severity (Gravidade da mensagem urgente), escolha o tipo apropriado de mensagem urgente. As mensagens de log desse nível de gravidade ou superior são enviadas imediatamente para o endereço de e-mail configurado. As opções são as mesmas da Etapa 4. O padrão é Alerta.

Etapa 6. Continue na próxima configuração ou role para baixo até a parte inferior da página e clique em Save (Salvar) para salvar a configuração atual.

Configuração do servidor de e-mail

Etapa 1. Insira o nome do host ou o endereço IP válido do servidor de e-mail no campo Server IPv4 Address/Name (Endereço/Nome do IPv4 do servidor).

Etapa 2. No campo Criptografia de dados, escolha o modo de segurança do e-mail enviado. As opções são o protocolo TLS (Transport Layer Security) ou o protocolo aberto padrão. TLSv1 (Transport Layer Security versão 1) é um protocolo criptográfico que fornece segurança e integridade de dados. Se você escolher Open protocol, ignore a Etapa 10, pois os campos Nome de usuário e Senha estão desabilitados se Open protocol (Abrir protocolo) for escolhido.

Etapa 3. Insira o número da porta do servidor de e-mail no campo Porta. O padrão é 465.

Etapa 4. Se o modo de segurança escolhido na Etapa 8 for TLSv1, insira o nome de usuário e a senha para autenticação nos campos Nome de usuário e Senha.

Etapa 5. Continue na próxima configuração ou role para baixo até a parte inferior da página e clique em Save (Salvar) para salvar a configuração atual.

Configuração da mensagem

Etapa 1. Insira até três endereços de e-mail válidos nos campos To E-mail Address 1, 2, 3 (Endereços de e-mail 1, 2 e 3) para os quais as mensagens de alerta de e-mail devem ser enviadas.

Etapa 2. No campo Assunto do e-mail, insira uma string que deve aparecer como assunto do e-mail.

Etapa 3. Clique em Testar email para validar as credenciais do servidor de email configurado. Isso envia um e-mail para os endereços de e-mail configurados para verificar se a configuração funciona.

Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.