Objetivo

Os registros do sistema são registros de eventos do sistema. Eles são úteis para a solução de problemas de rede, para depurar o fluxo de pacotes e para monitorar eventos. Esses registros podem ser salvos na RAM, na NVRAM e em servidores de log remotos. Os registros ajudam a administrar o status do dispositivo. Este documento descreve a configuração das configurações de log e explica o status do log no WAP551 e no WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração das configurações de log

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso para escolher Administração > Configurações de log. A página Configurações de log é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Se desejar que os registros sejam salvos permanentemente para que não sejam perdidos quando o WAP for reinicializado, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Persistência para habilitar o recurso de persistência. Isso é especialmente útil no caso de reinicializações inesperadas do sistema quando ocorre um evento indesejável ou uma falha. Até 128 mensagens de log podem ser salvas na NVRAM, após as quais os logs são sobrescritos. Se a opção Ativar estiver desmarcada, os registros serão salvos na memória volátil.

Etapa 3. Escolha o nível de gravidade na lista suspensa Gravidade. A gravidade escolhida inclui todos os níveis mais altos, portanto, os registros são mantidos para todos os níveis de gravidade do nível superior até o nível escolhido. Os níveis de gravidade disponíveis são os seguintes:

Emergência — Uma condição de pânico que afeta vários aplicativos e servidores/locais.

Alerta — Este tipo de condição precisa de uma ação imediata para ser executada. A condição precisa ser consertada imediatamente.

Crítico — O sistema está em um estado crítico. Esse tipo de log indica falha no sistema primário. Também precisa ser um endereço imediatamente.

Erro — Ocorreu um erro de sistema não urgente. Elas devem ser resolvidas em um determinado tempo.

Aviso — Nenhum erro ocorreu ainda, mas uma indicação de que ele ocorrerá se não for tomada uma ação.

- Aviso - O sistema funciona corretamente, mas ocorreu um aviso do sistema. Esses são eventos incomuns, mas não condições de erro. Eles podem ser úteis para detectar condições que podem causar erros em potencial.

Informativo — Fornece informações sobre o dispositivo. Pode ser necessário para fins de relatório.

Debug — Fornece informações detalhadas sobre o log, que é útil para depuração.

Etapa 4. À medida que as mensagens de log são geradas, elas são colocadas em uma fila para transmissão. O campo Profundidade especifica o número de mensagens que podem ser enfileiradas ao mesmo tempo na memória volátil. Até 512 mensagens podem ser enfileiradas ao mesmo tempo. Insira o comprimento da fila desejado no campo Profundidade.

Etapa 5. (Opcional) Se desejar enviar as mensagens de log para um servidor syslog remoto, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) no campo Remote Log (Registro remoto).

Proteção de tempo: Se você não marcou a caixa de seleção Enable (Habilitar), ignore as etapas 6 e 7. Vá para a Etapa 8.

Etapa 6. Insira o nome de domínio ou o endereço IP do Servidor syslog no campo Server IPv4/IPv6 Address/Name.

Passo 7. Digite o número da porta UDP do Servidor syslog onde os logs são enviados no campo Porta UDP. A porta padrão é 514.

Etapa 8. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Status e estatísticas do log

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso para escolher Status e Statistics > Log. A página Log é aberta.

A tabela de log tem os seguintes campos:

Carimbo de data/hora — Esse campo exibe o mês, dia, ano e a hora em que o log foi criado.

Severidade — Este campo exibe o nível de gravidade associado ao evento.

Service — Este campo exibe o serviço ou o componente de software que gerou o log.

Descrição — Este campo descreve o evento registrado.

Etapa 2. (Opcional) Se desejar limpar os registros, clique em Limpar tudo.

Etapa 3. (Opcional) Para atualizar a Tabela de Log, clique em Atualizar.