Objetivo

A segurança de senha aumenta com um aumento na complexidade de senha. É vital que você use senhas longas com uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos para manter uma segurança forte. A complexidade da senha é usada para definir requisitos para senhas a fim diminuir o risco de uma violação de segurança.

Este artigo explica a configuração de complexidade de senha nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração de complexidade de senha

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Segurança do sistema > Complexidade da senha. A página Complexidade da senha é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Complexidade da senha para habilitar a complexidade da senha.

Etapa 3. Escolha o número mínimo apropriado de classes de caracteres necessárias para uma senha na lista suspensa no campo Senha Classe de caractere mínimo. As classes incluem letras minúsculas, letras maiúsculas, números e caracteres especiais.

Etapa 4. (Opcional) Para exigir que uma senha diferente seja usada depois que a atual expirar, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Senha diferente de Atual. Se desabilitado, você poderá digitar novamente a mesma senha que usou anteriormente.

Etapa 5. Insira o número máximo de caracteres para uma senha no campo Tamanho máximo da senha. O intervalo é de 64 a 80.

Etapa 6. Insira o número mínimo de caracteres que uma senha pode ter no campo Tamanho mínimo da senha. O intervalo é de 8 a 32.

Passo 7. (Opcional) Para que a senha expire após um certo tempo, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Suporte para o envelhecimento da senha.

Etapa 8. Se você habilitou o suporte para envelhecimento de senha na etapa anterior, digite o número de dias até que uma senha expire no campo Hora de vencimento da senha. O intervalo é de 1 a 365 dias.

Etapa 9. Clique em Salvar para concluir a configuração da complexidade da senha.