Objetivo

A página Configurações do sistema permite adicionar informações de localização e identidade de rede sobre o WAP. Isso permite que qualquer pessoa com acesso ao WAP descubra onde o dispositivo está e quem deve entrar em contato se tiver problemas ou precisar de configuração adicional feita no WAP. Este artigo explica como configurar a página Configurações do sistema no WAP551/WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração das configurações do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Settings. A página Configurações do sistema é aberta:

Etapa 2. Insira um nome de host para o dispositivo no campo Host Name (Nome do host). Este é um nome atribuído administrativamente e não é o SSID (nome da rede que é transmitido como uma rede sem fio). Os nomes de host podem incluir apenas letras, dígitos e hífens. O nome de host padrão é "wap" seguido pelos últimos seis dígitos hexadecimais do endereço MAC do WAP.

Etapa 3. (Opcional) Insira informações sobre uma pessoa de contato para o WAP no campo Contato do sistema. Pode ser um número de telefone ou um endereço de e-mail. O contato do sistema deve ter de 0 a 255 caracteres e pode incluir espaços e caracteres especiais.

Etapa 4. (Opcional) Insira a localização física do WAP no campo System Location (Localização do sistema). O local do sistema deve ter de 0 a 255 caracteres e pode incluir espaços e caracteres especiais.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.