Objetivo

O Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) é um protocolo usado para gerenciamento de rede, solução de problemas e manutenção. O SNMP grava, armazena e compartilha informações com a ajuda de dois softwares principais: um sistema de gerenciamento de rede (NMS) que é executado em dispositivos gerenciadores e em um agente que é executado em dispositivos gerenciados. O WAP551 e o WAP561 suportam SNMPv2 e SNMPv3.

Este artigo explica como configurar as configurações gerais de SNMP nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configurações gerais SNMP

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha SNMP > General. A página Geral é aberta:

Etapa 2. Na área Configurações globais, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o SNMP.

Etapa 3. Digite o número da porta UDP no campo Porta UDP. O agente SNMP verifica se há solicitações de acesso nesta porta. A porta padrão é 161.

Timesaver: se você não precisa da configuração de SNMPv2, ignore o resto das etapas. Ir para a Etapa 11 para salvar a configuração atual.

Etapa 4. Insira um nome de comunidade somente leitura. O nome da comunidade é um nome válido criado pelo usuário que atua como um mecanismo de autenticação simples ou senha para restringir os dispositivos na rede que podem solicitar dados do agente SNMP. A string de comunidade enviada no pacote de solicitação enviado pelo remetente deve corresponder à string de comunidade no dispositivo do agente.  A string padrão para somente leitura é geralmente "pública". A senha somente leitura dá autoridade para recuperar somente informações.

Etapa 5. Insira um nome de comunidade de leitura/gravação para as operações de conjunto SNMP permitidas. Somente as solicitações dos dispositivos que se identificam com esse nome de comunidade são aceitas. Este é um nome criado pelo usuário. O padrão é "privado". Esta é uma senha que permite que você recupere informações do agente e modifique as configurações nesse dispositivo de agente.

Note: É aconselhável alterar ambas as senhas para algo mais personalizado para evitar ataques à segurança de terceiros.

Etapa 6. Clique no botão de opção apropriado All ou User Defined para escolher uma preferência de estação de gerenciamento. A estação de gerenciamento monitora e atualiza os valores na base de informações de gerenciamento (MIB).

Todos — Permite que todas as estações na rede acessem o WAP através do SNMP como uma estação de gerenciamento.

Definido pelo usuário — Limita o acesso a uma estação ou grupo de estações específico.

Passo 7. Se você escolheu All na Etapa 6, ignore esta etapa. Se você escolheu Definido pelo usuário na etapa anterior, insira os endereços IPv4 ou IPv6 das estações de gerenciamento que você gostaria de ter acesso ao WAP nos campos Endereço/Nome do NMS IPv4 e Endereço/Nome do NMS IPv6, respectivamente. Um sistema de gerenciamento de rede (NMS) refere-se às estações de gerenciamento que executam aplicativos que monitoram e controlam dispositivos gerenciados.

Etapa 8. Insira o nome da comunidade global associado às interceptações SNMP no campo Trap Community. Armadilhas são notificações de agente para gerente contendo informações de agente. Armadilhas enviadas do dispositivo usam a string inserida como nome de comunidade.

Etapa 9. Marque a caixa de seleção do tipo de endereço IP do host e escolha o tipo apropriado de endereço IP do host (IPv4 ou IPv6) na lista suspensa no campo Tipo de endereço IP do host. Isso se refere aos endereços ou nomes das estações de gerenciamento apropriadas que recebem armadilhas de dispositivos gerenciados.

Etapa 10. No campo Nome do host/Endereço IP na Tabela de destino de interceptação (Trap Destination Table), insira os nomes dos hosts ou os endereços IP de até três hosts para receber interceptações SNMP (traps).

Etapa 11. Clique em Salvar para salvar a configuração.