Objetivo

Um endereço IP pode ser atribuído de duas maneiras, por DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou por roteamento estático manual. Por padrão, o cliente DHCP no WAP551 ou WAP561 solicita automaticamente informações de rede. Na ausência de um servidor DHCP na rede, ele usa o IP padrão. Você também pode optar por usar um endereço IP estático, caso em que deve desabilitar o cliente DHCP e atribuir manualmente o endereço IP e outras informações de rede. Você pode definir as configurações de IPv4 para fazer essas alterações.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações de IPv4 em pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configurações automáticas do IPv4 pelo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha LAN > VLAN e IPv4 Settings. A página VLAN e endereço IPv4 é aberta:

Etapa 2. Em IPv4 Settings, clique no botão de opção DHCP no campo Connection Type. Isso permite que o Wireless Application Protocol (WAP) obtenha automaticamente valores para os campos Local IP Address (Endereço IP local), Subnet Mask (Máscara de sub-rede) e Default Gateway (Gateway padrão) do servidor DHCP.

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado no campo Domain Name Servers.

Dynamic (Dinâmico) — Para adquirir endereços de servidor DNS primário e secundário de um servidor DHCP na LAN.

Manual — Para configurar manualmente um ou mais endereços de servidor DNS. Insira até dois endereços IP nas caixas de texto a seguir. O segundo endereço é opcional.

Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Configurações estáticas do IPv4

Note: Se você optou por fazer a configuração DHCP acima, não configure a configuração manual descrita abaixo. Somente uma dessas configurações é necessária.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha LAN > VLAN e IPv4 Settings. A página VLAN e endereço IPv4 é aberta:

Etapa 2. Em IPv4 Settings, clique em Static IP no campo Connection Type. Isso exige que você atribua manualmente um endereço IP ao ponto de acesso.

Etapa 3. Insira um endereço IP para o ponto de acesso no campo Static IP Address (Endereço IP estático). Esse endereço IP deve ser exclusivo para esta rede.

Etapa 4. Digite a máscara de sub-rede da rede no campo Máscara de sub-rede. O valor padrão é 255.255.255.0.

Etapa 5. Insira o endereço IP do gateway padrão no campo Default Gateway (Gateway padrão). O gateway padrão é o roteador que conecta uma rede a uma rede externa, como a Internet. Quando o endereço IP de destino de um pacote não é conhecido, ele geralmente é enviado ao gateway padrão.

Etapa 6. Insira manualmente o endereço IP do servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS) nos campos Servidores de Nome de Domínio. O provedor de serviços de Internet (ISP) geralmente fornece esse endereço. O segundo endereço IP do servidor DNS é opcional.

Passo 7. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.