Objetivo

O objetivo deste artigo é explicar a configuração do ID de VLAN de gerenciamento e IDs de VLAN sem rótulo em pontos de acesso WAP551 ou WAP561. O ID de VLAN padrão para a VLAN gerenciada e não rotulada é 1. Você é aconselhável alterá-los para algo diferente do padrão para fins de segurança. Isso é especialmente aplicável à VLAN de gerenciamento, pois a VLAN de gerenciamento tem autoridade para acessar o dispositivo e fazer alterações.

A VLAN sem rótulo é habilitada para enviar tráfego sem a marca de VLAN. Você pode optar por tornar a porta WAP marcada ou não. Isso depende se o dispositivo está conectado a uma porta comutada configurada para uma VLAN sem rótulo ou não.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Definir configurações globais da VLAN

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha LAN > VLAN e endereço IPv4. A página VLAN e endereço IPv4 é aberta:

Note: O campo Endereço MAC na área Configurações globais exibe o endereço MAC da porta Ethernet nos pontos de acesso WAP551 e WAP561. Esses pontos de acesso têm apenas uma porta Ethernet.

Etapa 2. Se você quiser permitir que o dispositivo receba o tráfego que não tem nenhuma marca de VLAN, marque a caixa de seleção Habilitar no campo VLAN sem rótulo. Isso deve ser ativado quando a porta LAN estiver conectada a uma porta de switch que tenha uma VLAN marcada como não marcada. Se você não habilitou uma VLAN sem rótulo, vá para a Etapa 4.

Etapa 3. Insira o número de ID da VLAN para a VLAN não rotulada no campo ID da VLAN sem rótulo. Essa deve ser a mesma VLAN marcada como não marcada na porta do switch. O valor padrão é 1.

Etapa 4. Insira a ID da VLAN de gerenciamento no campo ID da VLAN de gerenciamento. A VLAN de gerenciamento precisa ser igual à VLAN de gerenciamento no switch conectado ao WAP.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.