Objetivo

Os dispositivos WAP551 e WAP561 suportam o ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol). O ISATAP encapsula pacotes IPv6 em pacotes IPv4. Isso permite que o WAP seja capaz com o tunelamento IPv6. Com os recursos de tunelamento IPv6, o dispositivo WAP pode se comunicar com hosts remotos com capacidade de IPv6 mesmo quando a LAN que os conecta não suporta IPv6.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar o tunelamento IPv6 no WAP561 e WAP551.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração do túnel IPv6

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha LAN > Túnel IPv6. A página Túnel IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) no campo ISATAP Status para habilitar ISATAP.

Etapa 3. Insira o endereço IP ou o nome DNS do roteador ISATAP no campo ISATAP Capable Host. O nome padrão é isatap.

Etapa 4. O WAP resolve o nome do host ISATAP em um endereço IP através da consulta DNS. No campo Intervalo de consulta ISATAP, insira o intervalo desejado no qual o dispositivo WAP deve enviar essas consultas ao servidor DNS.

Etapa 5. O roteador obtém informações periódicas sobre prefixos de endereços IPv6 globais de um roteador ISATAP por meio de mensagens e respostas de solicitação. No campo Intervalo de solicitação ISATAP, insira o intervalo desejado no qual o WAP deve enviar essas mensagens de solicitação ao(s) roteador(es) ISATAP.

Etapa 6. Clique em Salvar para atualizar as configurações.