Objetivo

A Internet está em processo de transição de IPv4 para IPv6, que é o padrão de endereço IP de última geração. O IPv6 elimina o problema de escassez de endereço do IPv4, pois o IPv6 usa endereços de 128 bits em vez dos endereços de 32 bits usados no IPv4. Como esses padrões estão em transição, às vezes a funcionalidade IPv4 e IPv6 é desejada em dispositivos de comunicação.

O objetivo deste documento é mostrar como usar a página Endereços IPv6 para configurar endereços IPv6 no WAP551 e no WAP561. Os endereços IPv6 podem ser configurados dinamicamente por DHCP ou manualmente.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

v1.0.4.2 - WAP561

Configuração de endereços IPv6

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha LAN > IPv6 Addresses. A página Endereços IPv6 é aberta:

Etapa 2. Clique nos botões de opção Tipo de conexão IPv6 desejados.

As opções são descritas a seguir:

· DHCPv6 — atribui dinamicamente o endereço IPv6 pelo servidor DHCP.

· IP estático — O usuário atribui o endereço IPv6.

Etapa 3. (Opcional) Se quiser permitir o acesso de gerenciamento IPv6 ao access point, marque a caixa de seleção Enable no campo IPv6 Administrative Mode.

Etapa 4. (Opcional) Se você quiser que o dispositivo aprenda seus endereços IPv6 e gateway automaticamente através dos anúncios de roteador recebidos na porta LAN, marque a caixa de seleção Enable no campo IPv6 Auto Configuration Administrative Mode. Os access points podem ter vários endereços IPv6 configurados automaticamente.

Observação: se DHCPv6 for selecionado na Etapa 2, vá para a Etapa 8.

Etapa 5. Insira o endereço IPv6 desejado para o ponto de acesso no campo Endereço IPv6 estático. Esse é um endereço IPv6 exclusivo na rede.

Etapa 6. Insira o comprimento do prefixo do endereço estático no campo Comprimento do prefixo do endereço IPv6 estático. O tamanho do prefixo é um número inteiro no intervalo de 0 a 128, que especifica a parte da rede do endereço IP IPv6. Isso é comparável à máscara de sub-rede no IPv4.

Observação: se um ou mais endereços IPv6 forem atribuídos automaticamente, esses endereços serão exibidos no campo Endereços globais configurados automaticamente IPv6.

Observação: o campo Endereço local de link IPv6 exibe apenas endereços físicos locais dentro de um segmento. O endereço link local é um endereço IPv6 unicast específico localmente que pode ser configurado automaticamente em qualquer interface que use o prefixo link local FE80::/10.

Passo 7. Insira o endereço IPv6 do gateway padrão no campo Default IPv6 Gateway. O gateway padrão é geralmente um roteador que conecta a rede a outras redes maiores, como a Internet. Os pacotes de dados, cujos endereços não são conhecidos ou reconhecidos, são enviados ao gateway padrão.

Etapa 8. Se DHCPv6 for selecionado na Etapa 2, clique no botão de opção Dynamic ou Manual para escolher um método para atribuir o endereço do Domain Name Server. Se Dynamic (Dinâmico) estiver selecionado, vá para a Etapa 10.

As opções são descritas a seguir:

· Dinâmico — o servidor DHCP atribui dinamicamente o endereço IPv6 ao servidor DNS.

· IP estático — O usuário atribui manualmente o endereço IPv6 para o servidor DNS.

Etapa 9. (Opcional) Se IP estático for selecionado na Etapa 2 ou Manual for selecionado na Etapa 8, insira o(s) endereço(s) do servidor DNS nos campos IPv6 Domain Name Servers. Até dois servidores de nomes de domínio podem ser configurados.

Etapa 10. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.