Objetivo

O ponto de acesso WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate com PoE usa rádio de banda dupla simultâneo para uma melhor cobertura e capacidade do usuário. As interfaces LAN Gigabit Ethernet com Power over Ethernet (PoE) facilitam a instalação flexível e reduzem os custos de cabeamento e fiação.

Para fornecer acesso de convidado altamente seguro a visitantes e outros usuários, o WAP361 oferece suporte a um portal cativo com várias opções de autenticação e a capacidade de configurar direitos, funções e largura de banda. Configure um cluster de WAPs para roaming perfeito dentro de um campus e gerencie-os com um único endereço IP.

Este artigo explica as especificações do produto WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point com PoE.

Note: Para saber mais sobre o WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point com PoE, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Antenas

Antenas internas otimizadas para instalação em uma parede

Sistema operacional

Linux

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

5 - 10/100/1000 Ethernet, com suporte para 802.3at. O suporte a PoE é somente para uma porta e não para cinco portas.

Botões

Botão Redefinir

LEDs

Um LED multifuncional

Montagem e segurança física

Várias opções de montagem

Suporte de montagem incluído para fácil montagem em teto ou parede

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

6,5 pol x 4,33 pol x 1,8 pol (165 x 110 x 45,75 mm)

Peso

1,06 lb ou 480 g

Recursos de rede

Especificações

Descrição

Suporte a VLAN

1 VLAN de gerenciamento mais 16 VLANs para SSIDs (por rádio)

Número de VLANs

Yes

suplicante 802.1X

Yes

Mapeamento de SSID para VLAN

Yes

Seleção de canal automático

Yes

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

Yes

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6, syslog, Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Security

Especificações

Descrição

WPA, WPA2

Sim, incluindo autenticação corporativa

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS

Detecção de access point invasor

Yes

Desempenho

Especificações

Descrição

Throughput sem fio

Taxa de dados de até 1,2 Gbps (a taxa de transferência do mundo real varia)

Suporte recomendado ao usuário

Até 128 usuários conectivos, 32 usuários ativos por rádio

Gerenciamento de pontos de acesso múltiplo

Configuração de ponto único

Yes

Número de pontos de acesso por cluster

8

Clientes ativos por cluster

240

Gerenciamento

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro e captura de pacotes

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Tecnologia Wireless

Frequência

Rádios duplos simultâneos (2,4 GHz e 5 GHz)

Tipo de rádio e modulação

Rádio duplo, multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

2x2 MIMO com 2 fluxos espaciais a 5 GHz

2x2 MIMO com 2 fluxos espaciais a 2,4 GHz

Canais de 20, 40 e 80 MHz para 802.11ac

20 e 40 MHz para 802.11n

Taxa de dados PHY de até 1,2 Gbps

Seleção de frequência dinâmica (DFS) 802.11

Taxas de dados suportadas

802.11a/b/g:

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5.5, 2 e 1 Mbps

802.11n: 6,5 a 300 Mbps:

Largura de banda de 20 MHz: MCS 0-15 para taxas de dados suportadas

Largura de banda de 40 MHz: MCS 0-15 para taxas de dados suportadas

802.11ac: 6,5 a 867 Mbps:

Largura de banda de 20 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

Largura de banda de 40 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

Largura de banda de 80 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

Potência de saída do transmissor

2,4 GHz, 5 GHz

Memória do sistema

256 MB de RAM

Flash de 128 MB