Objetivo

O Wireless Distribution System (WDS) permite que você conecte vários dispositivos de ponto de acesso e faça com que eles se comuniquem uns com os outros sem fio. Essa funcionalidade é essencial para fornecer um ambiente de rede perfeito para clientes móveis. O WDS também simplifica a infraestrutura de rede reduzindo a quantidade de cabeamento necessário em uma configuração de rede. Até 4 interfaces WDS podem ser configuradas e usadas ao mesmo tempo. Essas configurações devem ser feitas para cada ponto de acesso em cada extremidade do link WDS. Você pode ter apenas um link WDS entre qualquer par de dispositivos WAP.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar o Wireless Distribution System (WDS) no WAP371.

Dispositivos aplicáveis

WAP371

Versão de software

•V1.1.2.3

Configurando uma ponte WDS

Todos os dispositivos WAP devem ter configurações idênticas:Note:

Radio

Modo IEEE 802.11

Largura de banda do canal

Canal (não recomendado automaticamente)

Para obter mais informações sobre como configurar essas configurações, consulte o artigo Basic Radio Settings no WAP371.

Ao usar a bridge WDS na banda 802.11n de 2,4 GHz, defina a largura de banda do canal como 20 MHz, em vez do padrão de 20/40 MHz. Como a largura de banda do canal deve ser a mesma, selecionar uma largura de banda específica em vez de permitir que o WAP use ambos os 20/40 MHz garante que o dispositivo não se desconectará.Note:

Se você quiser ativar um recurso que permita detectar pontos de acesso ao seu redor, habilitará a Detecção de AP para o rádio desejado na página Note:Detecção de APs não autorizados e clique em Confiar para o endereço Mac com o qual você está tentando se conectar. Para obter mais informações sobre a detecção de AP não autorizado, consulte o artigo Configuring Rogue AP Detection on the WAP351 and WAP371 Access Points.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Wireless > WDS Bridge. A página WDS Bridge é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) no campo Spanning Tree Mode (Modo de árvore de abrangência). Quando habilitado, o Spanning Tree Protocol é usado para evitar que loops sejam formados quando switches ou bridges são interconectados por vários caminhos. O Spanning Tree Protocol implementa o padrão IEEE 802.1D trocando mensagens de BPDU com outros switches para detectar loops e, em seguida, remove o loop desligando as interfaces de bridge selecionadas. Esse padrão garante que haja um único caminho ativo entre dois dispositivos de rede. Isso é recomendado se você configurar links WDS.

Etapa 3. No campo Radio, selecione Radio 1 (5GHz) ou Radio 2 (2,4GHz) para cada link WDS configurado.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

Rádio 1(5GHz) — 5 GHz é um pouco mais rápido que 2,4 GHz e usado para dispositivos mais novos, mas pode ter menos alcance.

Rádio 2(2,4 GHz) — 2,4 GHz suporta dispositivos mais antigos e tem maior alcance.

O campo Note:Local MAC Address exibe o endereço MAC atribuído localmente à antena wireless selecionada no campo Radio.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Interface WDS para habilitar o link WDS.

Etapa 5. No campo Remote Mac Address, clique no botão de seta. Uma lista suspensa Endereço MAC será exibida mostrando todos os pontos de acesso vizinhos. Clique no endereço Mac na lista com a qual deseja formar um link WDS.

O endereço MAC e o SSID estão desfocados.Note:

Etapa 6. (Opcional) Se você não encontrar o dispositivo na lista suspensa da Etapa 5, também poderá inserir manualmente o endereço MAC no campo Endereço MAC Remoto do dispositivo do ponto de acesso na outra extremidade do link WDS para o qual os dados são enviados.

Passo 7. Na lista suspensa Criptografia, escolha o método de criptografia que deseja que os pontos de acesso usem para se comunicar entre si pelo link WDS.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

Nenhum — Nenhuma segurança é aplicada ao link WDS. Vá para a Etapa 13 se esta opção for escolhida.

WPA Personal — A WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois pontos de acesso. Este é o método recomendado de criptografia. Vá para a Etapa 8 se escolher essa opção.

WEP estática — A WEP estática é a segurança mínima e pode suportar até 4 chaves de 64 a 128 bits. A mesma chave deve ser usada em todos os modos. Isso só se aplica quando o rádio está operando no modo herdado: 802.11a para rádio de 5 GHz e 802.11b/g para rádio de 2,4 GHz. Vá para a Etapa 9 se escolher essa opção.

O tipo de criptografia escolhido para uso no link WDS não precisa corresponder ao ponto de acesso ligado.Note:

Etapa 8. Se WPA Personal for escolhida na Etapa 7, insira um nome de ID e uma chave para dispositivos compartilhados na ponte WDS nos campos WDS ID e Key. Em seguida, vá para a Etapa 13.

Etapa 9. Se Static WEP for escolhido na Etapa 7, selecione o botão de opção 64 bits ou o botão de opção 128 bits no campo Key Length. Especifica o comprimento da chave usada.

Etapa 10. No campo Tipo de chave, selecione o botão de opção desejado.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

ASCII — ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações) é um esquema de codificação de caracteres baseado no alfabeto inglês codificado em 128 caracteres especificados. Digite qualquer combinação de 0 a 9, a a z e A a Z. Vá para a Etapa 12 se escolher essa opção.

HEX — HEX (Hexadecimal) é um sistema numérico posicional com base 16. Usa qualquer combinação de "0 a 9" e "a a f" ou "A a F". Essas são as chaves de criptografia RC4 compartilhadas com as estações que usam o dispositivo WAP. Vá para a Etapa 11 se escolher esta opção.

O número necessário de caracteres é indicado à direita do campo e é alterado com base em suas seleções no campo Note:Tipo de chave e Comprimento da chave.

Etapa 11. Se você selecionou HEX na Etapa 10, insira uma chave WEP no campo WEP Key (Chave WEP). Esta é uma string inserida como a chave. As strings de chave WEP devem corresponder ao valor da string de chave WEP de todo o WAP. O número necessário de caracteres é 10 caracteres se você tiver escolhido 64 bits para o campo Tamanho da chave e 26 caracteres se tiver selecionado 128 bits no campo Comprimento da chave. Em seguida, vá para a Etapa 13.

Etapa 12. Se você selecionou ASCII na Etapa 10, insira uma chave WEP no campo WEP Key (Chave WEP). Esta é uma string inserida como a chave. As strings de chave WEP devem corresponder ao valor da string de chave WEP de todos os WAPs. O número necessário de caracteres é de 5 caracteres se você tiver escolhido 64 bits para o campo Tamanho da chave. Se você selecionou 128 bits no campo Tamanho da chave, então 13 caracteres são necessários.

Etapa 13. Quando terminar de configurar todas as interfaces de link WDS desejadas, clique em Salvar para salvar suas alterações.

Para concluir um link WDS, os mesmos procedimentos de configuração devem ser seguidos para os outros dispositivos de ponto de acesso na bridge WDS compartilhada.Note: