Objetivo

As novas versões de firmware têm recursos avançados e também podem corrigir os bugs que estavam presentes anteriormente nos dispositivos de rede. O desempenho de um dispositivo de rede pode ser aprimorado com o firmware mais recente. As atualizações de firmware podem ser feitas por meio de um cliente TFTP ou HTTP/HTTPS. Ao usar o cliente TFTP, o arquivo será baixado de um servidor TFTP em sua rede. Ao usar o cliente HTTP/HTTPS, o WAP baixará o arquivo de atualização diretamente do computador por meio do navegador da Web.

O objetivo deste documento é explicar como atualizar o firmware para os pontos de acesso WAP371 e WAP571 através de um cliente HTTP/HTTPS ou servidor TFTP.

Dispositivos aplicáveis

- WAP371

- WAP571

URL de download de software

WAP371

WAP571

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Manage Firmware. A página Gerenciar firmware é aberta:

A parte superior da página mostra informações relevantes sobre o dispositivo.

- PID VID — Exibe a ID do produto e a ID do fornecedor do ponto de acesso.

- Versão ativa do firmware — Exibe a versão ativa atual do firmware.

- Versão do firmware inativa — Exibe a versão atual do firmware inativo.

Etapa 2. Clique no botão de opção do método de transferência de firmware desejado no campo Método de transferência.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- HTTP/HTTPS — Usa o navegador da Web para transferir o arquivo de firmware. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte a seção Atualização do firmware com HTTP/HTTPS.

- TFTP — Requer um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para que o dispositivo WAP acesse. O WAP atualiza seu firmware do arquivo localizado neste servidor. Para usar esse método, um servidor TFTP deve ser baixado no computador. Um servidor TFTP popular, TFTPd32 ou TFTPd64, pode ser baixado aqui. Certifique-se de que o firmware mais recente do ponto de acesso seja salvo no servidor TFTP. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte a seção Atualização do firmware com TFTP.

Atualização do firmware com HTTP/HTTPS

Etapa 1. Clique em Procurar para abrir o arquivo de imagem baixado anteriormente.

O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionam.Note:

Etapa 2. Clique em Atualizar para iniciar o processo de atualização.

Etapa 3. Uma janela de confirmação é exibida. Clique em OK para continuar.

A página Upgrade in Progress é exibida:

A atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Quando a operação for concluída, o ponto de acesso será reinicializado e retomado para a operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder a conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após 6 minutos, atualize o navegador da Web.Note:

Atualização de firmware com TFTP

Etapa 1. Digite o nome do arquivo de firmware no campo Nome do arquivo de origem.

O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionam.Note:

Etapa 2. Insira o endereço IP do servidor TFTP no campo Endereço IPv4 do servidor TFTP.

Etapa 3. Clique em Atualizar para aplicar o novo firmware.

Etapa 4. Uma janela de confirmação é exibida. Clique em OK para continuar.

A página Upgrade in Progress é exibida:

Note: A atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Quando a operação for concluída, o ponto de acesso será reinicializado e retomado para a operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder a conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após 6 minutos, atualize o navegador da Web.