Objetivo

O portal cativo permite bloquear clientes conectados à rede WAP. Os clientes veem uma página da Web especial para fins de autenticação antes de poderem utilizar a Internet normalmente. A verificação do portal cativo é para convidados e usuários autenticados e usa o navegador da Web transformando-o em um dispositivo de autenticação. O banco de dados dos usuários autenticados é armazenado localmente no dispositivo WAP ou no servidor RADIUS. Os portais cativos são usados em vários hotspots Wi-Fi para cobrar aos usuários o acesso à Internet. A página de configuração global é usada para controlar o estado administrativo do recurso Captive Portal e para definir configurações globais que afetarão todas as instâncias do portal cativo configuradas no dispositivo WAP.

Este documento explica como configurar a configuração global do portal cativo no ponto de acesso WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Configuração global do portal cativo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Captive Portal > Global Configuration. A página Configuração global é aberta:

A página Configuração global tem alguns campos não configuráveis, que exibem as seguintes informações:

● Instance Count — Especifica o número de instâncias CP (Captive Portal) configuradas no momento no dispositivo WAP. Até duas instâncias podem ser configuradas.

Group Count — Especifica o número de grupos CP configurados no momento no dispositivo WAP. Até dois grupos podem ser configurados.

Contagem de usuários — Especifica o número de usuários CP configurados no momento no dispositivo WAP. Até 128 usuários podem ser configurados.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o modo de portal cativo.

Etapa 3. Insira o número de segundos no campo Authentication Timeout (Tempo limite de autenticação) em que deseja que o access point mantenha a sessão de autenticação aberta com o cliente sem fio associado. O tempo limite de autenticação padrão é de 300 segundos. O intervalo vai de 60 a 600 segundos.

Etapa 4. Insira o número da porta no campo Porta HTTP adicional se quiser usar uma porta adicional para o tráfego HTTP. O valor padrão é 0 (desabilitado). O intervalo é de 0 a 65535.

Etapa 5. Insira o número da porta no campo Additional HTTPS Port (Porta HTTPS adicional) se quiser usar uma porta adicional para o tráfego HTTPS (tráfego HTTP sobre SSL). O valor padrão é 0 (desabilitado). O intervalo é de 0 a 65535.

Note: Essas portas adicionais são usadas exclusivamente para todo o tráfego de rede restante. Os números de porta 80 ou 443 não podem ser usados porque são padrão para HTTP e HTTPs respectivamente. Além disso, as portas HTTP e HTTPS não podem ser iguais.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar todas as configurações feitas.