Objetivo

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um padrão que permite o estabelecimento simples de redes sem fio sem comprometer a segurança da rede. O nome da rede, as chaves e várias outras configurações não precisam ser digitados se o WPS estiver habilitado. O WPS requer um código PIN do dispositivo, geralmente um número de 8 dígitos, ou um evento de botão para permitir que um novo cliente compatível com WPS entre na rede.

Este artigo explica como configurar o WPS em pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

- WAP121

- WAP321

Versão de software

- 1.0.3.4

Inscrição de cliente

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Wireless > WPS Process A página WPS Process é aberta:

Você pode usar qualquer um desses métodos para inscrever um cliente sem fio no dispositivo WAP.

- Inscrição de PIN — O número de identificação pessoal (PIN) está localizado na etiqueta do produto ou pode ser visualizado na página Configuração de WPS.

- PBC Enrollment — A PBC (Push Button Configuration) é executada no produto ou através do utilitário de software do dispositivo.

Inscrição de cliente por método PIN

Siga as etapas abaixo para inscrever o cliente sem fio no dispositivo WAP pelo método PIN.

Etapa 1. Escolha a instância do WPS na lista suspensa ID da instância do WPS na qual registrar o dispositivo. É usado como um identificador para a instância; no entanto, o WAP suporta apenas uma instância do WPS.

Etapa 2. Insira o PIN do cliente sem fio no campo PIN Enrollment (Inscrição de PIN). O PIN pode ser impresso no hardware do dispositivo cliente ou pode ser obtido por meio do utilitário de software do dispositivo.

Etapa 3. Clique em Iniciar para iniciar o processo de inscrição.

Você também pode iniciar o processo de inscrição no dispositivo do cliente sem fio. O PIN do WAP pode ser gerado na página Note:Configuração do WPS (use o Utilitário de Configuração do Ponto de Acesso para escolher Wireless > WPS Setup). Consulte o artigo Configuração do WPS (Wi-Fi Protected Setup) em Pontos de Acesso WAP121 e WAP321 para obter mais detalhes sobre como configurar o PIN do WPS e outras configurações.

Inscrição de cliente por método PBC

Siga as etapas abaixo para inscrever o cliente sem fio no dispositivo WAP pelo método PBC.

Note: Somente os dispositivos sem fio que têm o botão de hardware WPS podem usar o método PBC de inscrição de cliente.

Etapa 1. Escolha a instância do WPS na lista suspensa ID da instância do WPS na qual registrar o dispositivo. No entanto, o WAP suporta apenas uma instância do WPS.

Etapa 2. Clique em Iniciar para iniciar o processo de inscrição pelo método de inscrição PBC. Em dois minutos, pressione o botão de hardware WPS no dispositivo cliente para conectá-lo ao WAP.

Informações da instância

Role para baixo até a área Instance Status (Status da instância) que tem as seguintes informações:

- Status do WPS — Exibe se o processo do WPS está ativado ou desativado no dispositivo WAP.

- Estado da configuração do WPS — Exibe o estado da configuração do WPS no dispositivo WAP.

- Não configurado — Indica que as configurações do Ponto de Acesso Virtual (VAP) são configuradas pelo WPS, após o que o estado é alterado para Configurado.

- Configurado — Indica que as configurações de VAP não podem ser configuradas pelo registrador externo e mantém a configuração atual.

- Status da transação — Exibe o status da transação atual entre o dispositivo WAP e o cliente sem fio. Quando o processo de inscrição é concluído, o Status da transação muda de Nenhum para Sucesso.

- Status operacional do WPS — Exibe o status operacional do WPS atual. Quando o usuário entra no PIN no dispositivo cliente, o Status operacional do WPS muda para Adicionar Registrando. Quando o processo de inscrição é concluído, o Status operacional do WPS é alterado para Pronto.

- AP Lockdown Status — Exibe se a instância atual está no estado de bloqueio, o que bloqueia os outros registradores fora da rede. As opções disponíveis são:

- Temporário — O dispositivo é bloqueado temporariamente e a duração do bloqueio é exibida.

- Permanente — O dispositivo é travado permanentemente.

- Tentativas com Falha com PIN Inválido — Exibe o número de vezes que a autenticação falhou devido a uma senha incorreta ou inválida.

Role para baixo até a área Instance Summary (Resumo da instância) que tem as seguintes informações:

- WPS VAP — Exibe a ID do Ponto de Acesso Virtual (VAP) associada à instância do WPS. Um VAP é o equivalente sem fio de uma LAN virtual (VLAN) que segmenta a LAN sem fio e simula vários pontos de acesso em um dispositivo físico.

- SSID — Exibe o SSID usado na instância do WPS. SSID é usado para identificar a LAN sem fio.

- Segurança — Exibe o tipo de segurança usado na instância do WPS.

Etapa 1. (Opcional) Clique em Atualizar para exibir o status mais recente da página.