Introduction

O Wireless Distribution System (WDS) permite que você conecte vários pontos de acesso juntos do mesmo modelo sem fio através de uma ponte WDS. Os usuários móveis experimentam uma conexão perfeita quando estão em roaming em um estabelecimento ou infraestrutura. O WDS permite que um usuário permaneça conectado a uma rede sem fazer login em um ponto de acesso. Isso facilita o gerenciamento de várias redes sem fio, bem como reduz a quantidade de cabos necessários para conectar as redes.

Um ponto de acesso sem fio (WAP) pode atuar como um único ponto de acesso do modo ponto a ponto, ponte ponto a multiponto ou como um repetidor.

- Modo de ponto de acesso — Um único dispositivo WAP aceita conexões de clientes e outros dispositivos na rede.

- Modo bridge ponto a multiponto — Um único WAP se comporta como um link comum entre vários pontos de acesso.

- Repetidor — Ele pode estabelecer uma conexão entre pontos de acesso distantes um do outro. Os clientes sem fio podem se conectar a este repetidor.

No diagrama de exemplo abaixo, uma conexão WDS é configurada entre dois pontos de acesso WAP125.

Diretrizes para configurar o WDS:

1. O WDS funciona somente com pares específicos de dispositivos Cisco WAP.

2. Você pode ter apenas um link WDS entre qualquer par desses dispositivos. Ou seja, um endereço de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control) remoto pode aparecer apenas uma vez na página WDS para um WAP específico.

3. Os dispositivos devem ter as mesmas configurações de rádio, modo IEEE 802.11, largura de banda do canal e canal.

4. A seleção do canal deve ser especificada e não definida como Auto (Automático).

Se você operar uma bridge na banda 802.11n de 2,4 GHz, defina a largura de banda do canal como 20 MHz em vez do padrão de 20/40 MHz. Na banda de 2,4 GHz de 20/40 MHz, a largura de banda operacional deve ser alterada de 40 MHz para 20 MHz para detectar e WAPs de 20 MHz. A largura de banda de canal incompatível causa a desconexão dos links. Um endereço MAC remoto aparecerá apenas uma vez na página WDS para um WAP e, devido a isso, você só tem permissão para um link WDS entre qualquer par de WAPs.Note:

Objetivo

O objetivo deste artigo é explicar como configurar uma ponte WDS em seu WAP e fornecer segurança de rede adicional com Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.4 — WAP581

- 1.0.0.5 — WAP125

Configurar o sistema de distribuição sem fio

Para que dois dispositivos se comuniquem entre si com êxito através do WDS, eles devem ser do mesmo modelo, ter as mesmas configurações para rádio, modo IEEE 802.11, Largura de banda do canal e Canal (não recomendado automaticamente). Se você tiver outros WAPs diferentes de WAP125 e WAP581, clique aqui para saber como conectar vários WAPs através do WDS.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu WAP. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco.

Note: Se você já tiver alterado a senha ou criado uma nova conta, insira suas novas credenciais.

Etapa 2. Escolha Wireless Bridge.

Note: As opções disponíveis podem variar dependendo do modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, WAP125 é usado.

Etapa 3. Na área Wireless Bridge Mode, escolha WDS.

Etapa 4. Na tabela Configurações WDS, marque a caixa de seleção ao lado da porta WDS que deseja configurar.

Para este exemplo, WDS0 é usado.Note:

Etapa 5. Clique no botão Editar para habilitar a edição da porta ou interface WDS escolhida.

Etapa 6. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar a porta WDS.

Passo 7. Na lista suspensa Radio (Rádio), escolha a interface de rádio para aplicar as configurações WDS.

Para este exemplo, a interface de rádio de 2,4 GHz é escolhida.Note:

Etapa 8. No campo Endereço MAC Remoto, insira o endereço MAC remoto da interface WDS à qual deseja se conectar ou o dispositivo na outra extremidade da bridge WDS. Você também pode clicar na seta para a esquerda ao lado do campo.

Neste exemplo, a seta para a esquerda é clicada e a rede Cisco SB-Setup com endereço MAC 80:e8:6f:0c:a7:50 é usada.Note:

Etapa 9. Na lista suspensa Criptografia, escolha um método para proteger a ponte WDS.

As opções são as seguintes:

- Nenhum — Nenhuma criptografia é usada. Escolha esta opção se não estiver preocupado com a segurança ou se tiver dispositivos que não suportam WPA. Se você escolheu esta opção, vá para a Etapa 14.

- WPA Personal — Cada usuário na rede autentica com uma chave concedida a partir da senha. A WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois pontos.

Etapa 10. Clique no ícone ao lado da lista suspensa criptografia para configurar as Configurações de segurança para a ponte WDS.

Etapa 11. Insira a ID WDS para autenticação do WAP no campo ID WDS. Essas informações devem ser as mesmas em todos os dispositivos WAP que se conectam a um WDS. O comprimento de ID WDS requerido deve ser de dois a 32 caracteres.

Neste exemplo, Wap125Disco é usado.Note:

Etapa 12. Insira a chave de autenticação para o WAP no campo Key (Chave). Essas informações devem ser as mesmas em todos os dispositivos WAP que se conectam a um WDS. O comprimento de chave necessário deve ser de 8 a 63 caracteres.

Para este exemplo, xXCisc0d1sc0Xx é usado como a chave.Note:

Etapa 13. Clique em OK para continuar.

Etapa 14. Clique no botão Salvar para salvar as configurações definidas.

Etapa 15. Uma janela pop-up será exibida para informá-lo de que as configurações sem fio estão prestes a ser atualizadas e que você também pode ser desconectado. Clique em OK para continuar.

Etapa 16.Repita todas as etapas acima para os outros WAPs que você gostaria de conectar à Bridge WDS. Podem ser adicionadas no máximo quatro interfaces WDS.

Agora você deve ter configurado com êxito o WDS em seus pontos de acesso WAP125 ou WAP581.