Objetivo

Eventos do sistema são atividades que podem exigir atenção e ações necessárias para executar o sistema sem problemas e evitar falhas. Esses eventos são gravados como logs. Os registros de sistema (Syslogs) permitem que o administrador controle eventos específicos que ocorrem no dispositivo.

As configurações de log definem as regras de registro e os destinos de saída para mensagens, notificações e outras informações, à medida que vários eventos são gravados na rede. Este recurso notifica a equipe responsável para que as ações necessárias sejam tomadas quando um evento ocorrer. Os registros também podem ser enviados a um servidor remoto onde os registros de todas as atividades da rede são registrados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar as configurações de registro remoto no WAP125 e WAP581.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.4

Definir as configurações do registro remoto

Esta configuração pressupõe que as Configurações de log local já foram configuradas. Para saber como, clique Note:aqui.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha Configuração do sistema > Notificação.

Etapa 2. Na Tabela do Servidor de Log Remoto, marque a caixa de seleção de uma linha para configurar o endereço do Servidor de Log Remoto.

Etapa 3. Clique em .

Etapa 4.Marque a caixa de seleção Habilitar para permitir que o WAP envie registros do sistema para um servidor remoto configurado e para habilitar campos para edição.

Etapa 5. No campo Server IPv4/IPv6 Address/Name, insira o endereço ou o nome do servidor syslog remoto. O formato deve estar em IPv4, IPv6 ou um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).

Neste exemplo, um endereço IPv4 192.168.3.244 é usado.Note:

Etapa 6. Escolha uma opção na lista suspensa Gravidade de log. A gravidade escolhida inclui todos os níveis mais altos, portanto, os registros são mantidos para todos os níveis de gravidade do nível superior até o nível escolhido.

- Emergência — Este é o nível 0. O sistema não pode ser usado. Isso é normalmente transmitido para todos os processos.

- Alerta — Este é o nível 1. Ação imediata necessária.

- Crítico — Este é o nível 2. Condições críticas, como um erro de dispositivo de hardware.

- Erro — Este é o nível 3. Condições de erro.

- Aviso — Este é o nível 4. Condições de aviso.

- Aviso — Este é o nível 5. Condição normal, mas significativa.

- Informações — Este é o nível 6. Somente mensagens informativas. Uma condição que não é uma condição de erro, mas que pode exigir tratamento especial.

- Depuração — Este é o nível 7. A depuração de mensagens contém informações normalmente de uso somente durante a depuração de um programa.

Neste exemplo, Depurar é usado.Note:

Passo 7. No campo UDP Port, insira o número da porta do User Datagram Protocol (UDP) para a qual as mensagens de log são enviadas. O número de porta padrão é 514.

Etapa 8. Clique em .

Etapa 9. (Opcional) Repita as etapas 2 a 8 para configurar o servidor de failover remoto.

Agora, você configurou com êxito as configurações de log remoto no ponto de acesso WAP125 e WAP581.