Objetivo

Um ponto de acesso invasor (AP) é um ponto de acesso instalado em uma rede segura sem o consentimento do administrador da rede. Os APs invasores podem representar uma ameaça à segurança porque qualquer pessoa que instale um roteador sem fio dentro do alcance da sua rede pode potencialmente obter acesso à sua rede. A página Detecção de APs Rogue no utilitário baseado na Web do AP fornece informações sobre as redes sem fio que estão dentro do alcance.

Ter uma lista de APs confiáveis pode ajudar a controlar os APs confiáveis por um administrador com a ajuda dos detalhes da lista de APs não autorizados detectados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como criar, importar e baixar uma lista de APs em um ponto de acesso.

Dispositivos aplicáveis

- Série 100 — WAP121, WAP150

- 300 Series

- 500 Series

Versão de software

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

- 1.0.2.2 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561

- 1.3.0.3 — WAP371

Criar lista de APs confiáveis

Etapa 1. Inicie sessão no utilitário baseado na Web do ponto de acesso e escolha Wireless > Rogue AP Detection.

Etapa 2. Se você confiar ou reconhecer um AP detectado, clique no botão Confiar ao lado de sua entrada na lista. Isso adiciona o AP correspondente à Lista de APs confiáveis e o remove da Lista de APs não autorizados detectados.

Note: Confiar em um AP apenas o adiciona à lista e não tem impacto na operação do AP. As listas são ferramentas organizacionais que podem ser usadas para tomar outras medidas.

As seguintes informações sobre os pontos de acesso detectados são exibidas.

- Endereço MAC — O endereço MAC do AP invasor.

- Rádio — O rádio físico no AP invasor no qual você pode participar.

- Intervalo de beacon — O intervalo de beacon usado pelo AP invasor. Cada AP envia quadros beacon em intervalos regulares para anunciar a existência de sua rede sem fio.

- Tipo — O tipo do dispositivo detectado. Pode ser AP ou Ad hoc.

- SSID — O SSID (Service Set Identifier, Identificador do conjunto de serviços) do AP invasor, também conhecido como o nome da rede.

- Privacidade — Indica se a segurança está habilitada no AP invasor. Off indica que o AP invasor não tem segurança habilitada enquanto On indica que o AP invasor tem medidas de segurança habilitadas.

- WPA — Indica se a segurança WPA (Wi-Fi Protected Access) está habilitada para o AP invasor.

- Banda — O modo IEEE 802.11 usado no AP invasor. Pode ser 2,4 GHz ou 5 GHz.

- Canal — Exibe o canal no qual o AP detectado está transmitindo no momento.

- Taxa — Mostra a taxa na qual o AP detectado transmite broadcasts atuais em Mbps.

- Signal — Mostra a intensidade do sinal de rádio do AP.

- Beacons — Exibe o número total de beacons recebidos do AP desde que ele foi detectado pela primeira vez. Os quadros de beacon são transmitidos por um AP em um intervalo regular para anunciar a existência da rede sem fio.

- Last Beacon — Exibe a data e a hora do último beacon recebido do AP.

- Taxas — Lista as taxas suportadas e básicas do AP detectado em megabits por segundo.

Etapa 3. (Opcional) A tabela Lista de APs Confiáveis é preenchida quando um AP é confiável. Para remover um AP da lista, clique em Desconfiar.

Etapa 4. (Opcional) Na área Download/Backup Trusted AP List, clique em um botão de opção para baixar um arquivo de configuração para o AP do PC ou Backup para baixar a lista do AP para o PC. Se você escolheu Download, vá para a próxima etapa. Se você escolheu Backup, vá para a Etapa 7.

Etapa 5. Na área Nome do arquivo de origem, clique em Escolher arquivo para escolher um arquivo em seu PC para fazer download para o AP.

Note: Para este exemplo, Rogue1.cfg é escolhido.

Etapa 6. Na área Destino do gerenciamento de arquivos, clique em um botão de opção para substituir ou mesclar o arquivo com a lista existente. As opções são:

- Substituir — Importa as listas e substitui o conteúdo da Lista de APs confiáveis.

- Mesclar — Importa a lista e adiciona os APs no arquivo importado aos APs exibidos atualmente na Lista de APs confiáveis.

Note: Para este exemplo, Substituir é escolhido.

Passo 7. Click Save.

Você agora criou, fez backup e importou com êxito uma Lista de APs confiáveis em um WAP.