Objetivo

A Associação de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) fornece controle adicional sobre certos aspectos de QoS da interface Ethernet e sem fio. Ele também fornece controle sobre a quantidade de largura de banda que um cliente individual pode enviar e receber. Você pode usar a página Configurações globais de QoS do cliente para ativar ou desativar a funcionalidade de QoS em um ponto de acesso sem fio (WAP). Quando desativado, as configurações de limitação de taxa e DiffServ são desativadas globalmente. Quando habilitado, você também pode habilitar ou desabilitar o modo de QoS do cliente em determinados Pontos de Acesso Virtuais (VAPs) ou Ethernet.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como habilitar as configurações globais de QoS do cliente em um ponto de acesso sem fio.

Dispositivos aplicáveis

- WAP131

- WAP150

- WAP351

- WAP361

- WAP571

- WAP571E

Versão de software

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

Habilitar QoS do cliente

Etapa 1. Se estiver usando o WAP571 ou WAP571E, faça login no utilitário baseado na Web e escolha Client QoS > Global Settings.

Se estiver usando o WAP131, WAP150, WAP351 ou WAP361, faça login no utilitário baseado na Web e escolha Quality of Service > Global Settings.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable Client QoS Mode.

Se você estiver usando WAP131, WAP150, WAP351 ou WAP361, marque a caixa de seleção Enable QoS Mode (Ativar modo QoS).

Etapa 3. Click Save.

Agora você deve ter habilitado com êxito as configurações globais de QoS em seu WAP.