Objetivo

Um SSID (Service Set Identifier) é o nome da rede de uma rede sem fio que está sendo transmitida por um ponto de acesso. Quando um dispositivo sem fio procura na área redes sem fio às quais pode se conectar, ele detecta as redes sem fio dentro de seu alcance por meio de seus nomes de rede ou SSIDs. A transmissão do SSID está ativada por padrão; no entanto, você também pode optar por desativá-lo para fins de segurança. Dessa forma, sua rede sem fio não será detectada por dispositivos sem fio na sua área.

Este artigo o orienta sobre como desabilitar com êxito a transmissão de SSID em seu ponto de acesso para obter mais segurança.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561

Desabilitar transmissão de SSID

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Wireless > Networks.

Note: Nas imagens abaixo, o utilitário baseado na Web do WAP131 é usado como exemplo.

Etapa 2. Selecione o rádio ao qual o SSID que você deseja desativar pertence.

Etapa 3. Na área de Pontos de acesso virtuais (SSIDs), marque a caixa correspondente à rede para editar suas configurações.

Etapa 4. Clique no botão Editar.

Etapa 5. Desmarque a caixa em SSID Broadcast (Transmissão de SSID).

Etapa 6. Click Save.

Agora você deve ter desativado com êxito a transmissão de SSID da rede sem fio.