Objetivo

O IPv6 é a implementação mais recente do protocolo IP usado para rotear o tráfego pela Internet. O IPv6 lida com a questão do espaço de endereço IP limitado e foi projetado para substituir o IPv4.

O objetivo deste artigo é mostrar como configurar os dispositivos WAP131 e WAP351 para usar endereços IPv6 e túnel IPv6.

Dispositivos aplicáveis

WAP131

WAP351

Versão de software

•V1.0.0.39

Definindo configurações de endereço IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e navegue para LAN > IPv6 Setting. A página IPv6 Setting é exibida:

Etapa 2. No campo Tipo de Conexão IPv6, escolha como o WAP obterá um endereço IPv6 selecionando o botão de opção correspondente.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

DHCPv6 — O endereço é atribuído por um servidor DHCPv6.

Static IPv6 — Insira manualmente o endereço IPv6.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Modo administrativo IPv6 se quiser habilitar o acesso de gerenciamento IPv6 ao WAP.

Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção Modo administrativo de configuração automática IPv6 se quiser habilitar o WAP a aprender seus endereços IPv6 e gateway através de anúncios de roteador recebidos na porta LAN.

Etapa 5. Se você selecionou IPv6 estático na etapa 2, insira o IP estático no campo Static IPv6 Address (Endereço IPv6 estático). Se DHCPv6 foi selecionado na Etapa 2, você pode ignorar esta etapa.

Etapa 6. Se você selecionou IPv6 estático na Etapa 2, insira o comprimento do prefixo do endereço IPv6 estático no campo Comprimento do prefixo do endereço IPv6 estático. Esse prefixo determina a parte da rede do endereço IP e é semelhante a uma máscara de sub-rede do IPv4. O intervalo é 0 a 128. Se DHCPv6 foi selecionado na Etapa 2, você pode ignorar esta etapa.

O campo Status do endereço IPv6 estático fornece o status do endereço IPv6 estático. Os seguintes status podem ser exibidos:

Operacional — O endereço estático foi verificado como exclusivo na LAN e é utilizável.

Tentativa — O endereço estático está sendo verificado quanto à exclusividade na rede. Enquanto estiver nesse estado, o endereço não poderá ser usado

Em branco (sem valor) — Nenhum endereço IP estático é atribuído ou o endereço atribuído não está operacional.

O campo Endereços Globais Autoconfigurados IPv6 listará todos os endereços IPv6 que foram atribuídos automaticamente ao dispositivo WAP.

O campo IPv6 Link Local Address exibe o endereço IPv6 usado pelo link local. Ele não é configurável e é atribuído usando o processo de descoberta de vizinhos IPv6.

Passo 7. Se você selecionou IPv6 estático na Etapa 2, insira um endereço IPv6 no campo Gateway IPv6 padrão para usar como o endereço de gateway padrão, caso contrário vá para a Etapa 8.

Etapa 8. Se você selecionou DHCPv6 na Etapa 2, escolha o botão de opção no campo Servidores de Nomes de Domínio IPv6 para saber como você deseja alocar servidores DNS.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

Dinâmico — Os servidores de nome DNS são aprendidos dinamicamente por DHCPv6.

Manual — Especifique manualmente até dois servidores de nome IPv6 DNS nos campos fornecidos.

Etapa 9. Se você selecionou Manual na Etapa 8 ou IPv6 estático na Etapa 1, insira dois servidores de nome DNS IPv6 nos campos fornecidos. Caso contrário, você pode pular esta etapa.

Configurando um túnel IPv6 usando ISATAP

Os dispositivos WAP 351 e WAP 131 suportam o ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol). O ISATAP permite que o WAP transmita pacotes IPv6 encapsulados em pacotes IPv4 pela LAN. Com esse protocolo, o WAP pode se comunicar com hosts IPv6 remotos mesmo que a LAN que os conecta não suporte IPv6.

O WAP atua como um cliente ISATAP. Um host ou roteador ISATAP deve estar conectado à LAN para estabelecer um túnel. Para obter mais informações sobre ISATAP no RV180 e RV180W, consulte o artigo Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) Tunnel Configuration nos roteadores RV180 e RV180W.

Etapa 1. No campo Status do ISATAP, marque a caixa de seleção enable se quiser ativar o modo administrativo de ISATAP no dispositivo WAP. Isso permitirá que o tráfego IPv6 do WAP seja transmitido por uma rede IPv4.

Etapa 2. Insira o endereço IP ou o nome DNS do roteador ISATAP no campo ISATAP Capable Host. O valor padrão é "isatap".

Etapa 3. Para especificar com que frequência o WAP deve enviar consultas DNS para tentar resolver um nome de host ISATAP em um endereço IP, insira um tempo em segundos no campo Intervalo de consulta ISATAP. O intervalo válido é de 120 a 3600.

Etapa 4. No campo Intervalo de solicitação ISATAP, especifique com que frequência (em segundos) o dispositivo WAP deve enviar mensagens de solicitação de roteador aos roteadores ISATAP que o WAP descobre através das mensagens de consulta DNS. O dispositivo WAP envia as mensagens de solicitação do roteador somente quando não há um roteador ISATAP ativo. O valor padrão é de 120 segundos.

Quando o túnel é estabelecido, o Note:endereço local do link IPv6 do ISATAP e o endereço global IPv6 do ISATAP serão exibidos na página.

O endereço local do link IPv6 do ISATAP é o endereço IPv6 local que não é roteável. Esse endereço é usado para conexões de rede local.

O endereço global IPv6 do ISATAP é o endereço IPv6 global que pode ser roteado mundialmente e usado para o tráfego da Internet.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Etapa 6. Uma janela Confirm será exibida para avisá-lo de que você pode estar desconectado e que suas configurações sem fio estão prestes a ser atualizadas. Clique em OK para continuar.