Objetivo

A página Complexidade da senha é usada para modificar os requisitos de complexidade das senhas usadas para acessar o utilitário de configuração. Senhas complexas aumentam a segurança.

O objetivo deste documento é explicar como configurar a Complexidade de Senha nos Pontos de Acesso WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371 e WAP571.

Dispositivos aplicáveis

WAP131

WAP150

WAP351

WAP361

WAP371

WAP571

Versão de software

1.0.2.15 (WAP131, WAP351)

1.1.0.9 (WAP150, WAP 361)

1.3.0.6 (WAP371)

1.0.1.12 (WAP571)

Configurando a complexidade da senha

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Segurança do sistema > Complexidade da senha. A página Complexidade da senha é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Complexidade da senha para habilitar a complexidade da senha. Se você não quiser ativar a complexidade da senha, desmarque a caixa de seleção e vá para a Etapa 7. É marcada por padrão.

Etapa 3. Na lista suspensa Classe mínima de caracteres da senha, selecione o número mínimo de classes de caracteres que devem ser representadas na sequência de caracteres da senha. Essas classes possíveis são letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. O padrão é 3.

Etapa 4. No campo Senha diferente da atual, marque a caixa de seleção Habilitar se desejar que os usuários digitem uma senha diferente da senha atual quando ela expirar. Desmarcar isso permite que os usuários reutilizem a mesma senha quando ela expirar. É marcada por padrão.

Etapa 5. No campo Tamanho máximo da senha, insira o número máximo de caracteres que uma senha pode ter. O intervalo é 64 - 80, e o padrão é 64.

Etapa 6. No campo Tamanho mínimo da senha, insira o número mínimo de caracteres que uma senha pode ter. O intervalo é de 0 a 32, e o padrão é 8.

Passo 7. No campo Suporte para vencimento de senha, marque a caixa de seleção Habilitar para que as senhas expirem após um período de tempo definido. Se você não quiser que as senhas expirem, desmarque essa caixa de seleção e vá para a Etapa 9. É marcada por padrão.

Etapa 8. No campo Password Aging Time, digite o número de dias antes que uma nova senha expire. O intervalo é de 1 a 365, e o padrão é 180.

Etapa 9. Clique em Salvar para salvar suas alterações. Você será desconectado do utilitário de configuração da Web e deverá inserir novamente as novas informações de login para recuperar o acesso.