Objetivo

Uma VLAN (Virtual Local Area Network, ou Rede local virtual) é uma rede comutada que é logicamente segmentada por função, área ou aplicação, independentemente da localização física dos usuários. As VLANs têm os mesmos atributos que as LANs físicas, mas você pode agrupar as estações finais mesmo que elas não estejam fisicamente localizadas no mesmo segmento de LAN.

A VLAN de gerenciamento se comunica com a interface do switch principal e tem um ID de VLAN padrão igual a 1. Uma VLAN rotulada entre uma porta de tronco e uma porta de switch contém as informações da VLAN no quadro Ethernet. A VLAN sem rótulo é habilitada para enviar tráfego sem a marca de VLAN. A tag da VLAN contém um identificador de protocolo Tag e informações de controle Tag, que podem ser divididas em outros campos de bits, como um identificador de VLAN. Para adicionar mais segurança à rede, sua configuração de rede deve incluir uma VLAN de gerenciamento segura.

Um ataque na VLAN de gerenciamento pode comprometer a segurança da rede, portanto, é recomendável alterar o gerenciamento e as VLANs não marcadas para algo diferente do padrão. As IDs de VLAN gerenciadas e não marcadas no ponto de acesso WAP131 são configuradas como VLAN 1 por padrão.

O objetivo deste artigo é configurar o gerenciamento e as IDs de VLAN sem rótulo no ponto de acesso WAP131.

Dispositivos aplicáveis

WAP131

Versão de software

•1.0.3.4

Configurações globais

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha LAN > Configuração de VLAN. A página Configuração da VLAN é aberta:

O campo Note:MAC Address exibe o endereço MAC da porta Ethernet no WAP131. O WAP131 tem apenas uma porta Ethernet.

Etapa 2. (Opcional) Para permitir que o dispositivo receba o tráfego que não está marcado para uma VLAN, marque a caixa de seleção Habilitar no campo ID da VLAN sem rótulo. Essa função é usada quando há uma porta LAN conectada a uma porta de switch que tem uma VLAN marcada como não marcada.

Se você não habilitou uma VLAN sem rótulo, vá para a Etapa 4.Note:

Etapa 3. Digite o ID da VLAN (entre 1 e 4094) para a VLAN sem rótulo no campo ID da VLAN sem rótulo. O ID padrão é 1. O tráfego que passa por essa VLAN não é marcado e é encaminhado à rede. Essa deve ser a mesma VLAN marcada como não marcada na porta do switch.

Etapa 4. Digite o ID da VLAN (entre 1 e 4094) para a VLAN de gerenciamento no campo ID da VLAN de gerenciamento. A VLAN de gerenciamento precisa ser a mesma do switch ao qual o WAP está conectado. Para fins de segurança, o ID da VLAN de gerenciamento deve ser alterado do padrão de 1 para outro.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Note: Para saber mais sobre como configurar as configurações IPv4, consulte o artigo Note:Configuração de configurações IPv4 nos Pontos de acesso WAP131 e WAP351.