Objetivo

O novo firmware fornece atualizações rotineiras para o dispositivo, incluindo recursos de funcionalidade e melhorias de segurança. Ocasionalmente, um firmware mais recente omitirá uma configuração que um firmware mais antigo possui. No caso do WAP121 e do WAP321, as configurações Telnet e SSH foram desativadas no firmware mais recente.

Este documento explica como rebaixar o firmware no WAP121 e WAP321

Nota: rebaixar o firmware de seus produtos pode resultar em perda de desempenho e segurança. Faça isso por sua conta e risco.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versões de software

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

Faça o download do firmware no WAP121

Etapa 1. Inicie sessão no assistente do utilitário de configuração da Web. Navegue até Administration > Upgrade Firmware. A página Atualizar firmware é aberta:

Etapa 2. Selecione o Método de transferência que deseja usar ao carregar um novo firmware:

HTTP/HTTPS — Seleciona a versão do firmware de destino a ser carregada no dispositivo do computador. Se você selecionou HTTP/HTTPS, vá para a Etapa 3.

TFTP — Seleciona a versão do firmware de destino a ser carregada em seu dispositivo a partir de um servidor TFTP. O TFTP é útil quando você tem muitos dispositivos WAP diferentes que deseja executar no mesmo firmware. Se você selecionou TFTP, vá para a Etapa 4.

Etapa 3. Se você selecionou HTTP/HTTPS, selecione Procurar para localizar o firmware para o qual deseja fazer downgrade. Uma lista de firmware para download para o WAP121 pode ser encontrada aqui e o WAP321 aqui. Depois de selecionar a versão do firmware, vá para a Etapa 6.

Etapa 4. No campo Nome do arquivo de origem, insira o nome do arquivo a ser carregado no dispositivo.

Etapa 5. No campo Endereço IPv4 do servidor TFTP, insira o endereço IP do servidor do qual você vai tirar o firmware.

Observação: o IPv4 do servidor TFTP pode ser diferente do representado acima.

Etapa 6. Selecione o botão Atualizar na parte inferior da tela

Nota: Isso pode levar alguns minutos. Não atualize a página nem navegue para outra página enquanto ela estiver sendo atualizada.