Objetivo

A Configuração de ponto único é usada para controlar o serviço sem fio em vários dispositivos. É usado para criar um cluster de dispositivos sem fio. Quando o cluster é criado, outros pontos de acesso sem fio podem ingressar no cluster. Após a conclusão do cluster, todos os dispositivos compartilham suas informações, como configurações de VAP, QoS e parâmetros de rádio para reduzir a interferência e maximizar a largura de banda da rede. Somente uma configuração de ponto único pode ser criada para cada interface de rádio no dispositivo.

Para obter mais informações sobre a Configuração de ponto único, clique aqui.

Este artigo mostra como configurar um único ponto nos pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Observação: as seguintes regras devem ser seguidas antes da configuração:

Um cluster pode ser criado apenas entre o mesmo modelo de dispositivos WAP. O WAP121 e o WAP321 não podem formar um cluster entre si.

Os dispositivos WAP devem estar na mesma rede com sub-redes diferentes e devem usar o mesmo tipo de endereçamento IP. Os dispositivos configurados com IPv6 e IPv4 não podem formar um cluster.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração de ponto único

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Single Point Setup > Access Points. A página Pontos de Acesso é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Para identificar o local do dispositivo, insira o local atual do AP no campo Local.

Etapa 3. Digite o nome do cluster no campo Nome do cluster.

Observação: o nome do cluster deve ser exclusivo nos dispositivos que se juntam ao cluster e também deve ser exclusivo para cada configuração de ponto único.

Etapa 4. Clique no botão de opção desejado no campo Clustering IP Version (Versão do IP de cluster). As opções disponíveis são:

IPv4 — O cluster usa o endereço IPv4.

IPv6 — O cluster usa o endereço IPv6.

Etapa 5. Clique em Enable Single Point Setup (Ativar configuração de ponto único) para ativar a configuração de ponto único e, em seguida, atualizar a página.

A Tabela exibe os locais, endereços MAC e endereços IP dos pontos de acesso no cluster.

Etapa 6. (Opcional) Para desabilitar a configuração de ponto único, clique em Desabilitar Configuração de Ponto Único.

Para outros artigos sobre este tópico, clique nos seguintes links:

- Configurar ponto único em um ponto de acesso sem fio

- Visão geral da configuração de ponto único em WAP121 e WAP321

- Configurar um cluster em um ponto de acesso sem fio (WAP) através da configuração de ponto único

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco